Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190821-iosxe-ngwc-csrf

初公開日 : 2019-08-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq64435

CVE-2019-12624

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XE New Generation Wireless Controller(NGWC)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がクロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)攻撃を実行し、該当デバイスで任意のアクションを実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当ソフトウェアのWebベース管理インターフェイスに対するCSRF保護が不十分であることに起因します。攻撃者はインターフェイスのユーザを巧妙に細工されたリンクに従うように誘導することによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はWebブラウザを使用してユーザの権限で該当デバイスに対して任意のアクションを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190821-iosxe-ngwc-csrf

該当製品

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェアの3.xEリリースのいずれかを実行している次のシスコ製品に影響を与えました。

- 5760ワイヤレスLANコントローラ

- Catalyst 3650 シリーズ スイッチ

- Catalyst 3850 シリーズ スイッチ

- Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E（ワイヤレス）スイッチ

最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

Cisco IOS XEソフトウェアの16.xリリースのいずれかを実行しているCisco Catalyst 3650および3850シリーズスイッチでは、この脆弱性による影響が発生しないことをシスコは確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

Cisco IOS XE ソフトウェア

お客様がCisco IOS XEソフトウェアの脆弱性の影響を判断できるように、シスコではCisco IOS Software Checkerというツールを提供しています。このツールは、特定のCisco IOS XEソフトウェアリリースに影響を与えるシスコセキュリティアドバイザリと、各アドバイザリに記載されている脆弱性を修正する最初のリリース（「初回修正」）を特定するものです。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン メニューからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されたシスコセキュリティアドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.comのCisco IOS Software Checkerを使用するか、次のフィールドにCisco IOS XEソフトウェアリリース(たとえば、3.17.0S)を入力します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を報告していただいたMehmet Onder Key氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190821-iosxe-ngwc-csrf

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 月 8 月 21 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。