Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20190821-imcs-ucs-authbypass

初公開日 : 2019-08-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvq48630

CVE-2019-1974

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Integrated Management Controller (IMC) Supervisor、Cisco UCS Director、および Cisco UCS Director Express for Big Data の Web ベースの管理インターフェイスにおける脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がユーザ認証をバイパスし、管理者ユーザとしてアクセス権を取得する可能性があります。

この脆弱性は、認証プロセス中のリクエスト ヘッダーの検証が不十分であることに起因します。 攻撃者は、該当デバイスに悪意のある一連の要求を送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトすることができます。 エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当デバイスに対する完全な管理者アクセス権を得ることができます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190821-imcs-ucs-authbypass

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、以下のシスコ製品に影響します。

Cisco IMC Supervisor のリリース：

- 2.1

- 2.2.0.0 ～ 2.2.0.6

Cisco UCS Director のリリース：

- 5.5.0.0 ～ 5.5.0.2

- 6.0.0.0 ～ 6.0.1.3

- 6.5.0.0 ～ 6.5.0.3

- 6.6.0.0 および 6.6.1.0

- 6.7.0.0 ～ 6.7.2.0

Cisco UCS Director Express for Big Data のリリース：

- 2.1.0.0 ～ 2.1.0.2

- 3.0.0.0 ～ 3.0.1.3

- 3.5.0.0 ～ 3.5.0.3

- 3.6.0.0 および 3.6.1.0

- 3.7.0.0 ～ 3.7.2.0

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、次のソフトウェア リリースで修正されています。

- Cisco IMC Supervisor 2.2.1.0 以降のリリース

- Cisco UCS Director 6.7.3.0 以降のリリース

- Cisco UCS Director Express for Big Data 3.7.3.0 以降のリリース

本書の発行時点では、UCS Director 6.5 および 6.6 の修正は 2019 年 8 月下旬までに提供される予定です。

Cisco IMC Supervisor ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center にアクセスし、次の手順でダウンロードできます。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします。

2. [サーバ: ユニファイドコンピューティング（Servers - Unified Computing）] > [Integrated Management Controller (IMC) Supervisor（Integrated Management Controller (IMC) Supervisor）] > [IMC Supervisor 2.x] の順に選択します。

3. [IMC Supervisor 2.x] ページの左側のペインを使用してリリースにアクセスします。

Cisco UCS Director ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center にアクセスし、次の手順でダウンロードできます。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします。

2. [サーバ: ユニファイドコンピューティング（Servers - Unified Computing）] > [UCS Director] > [UCS Director 6.7] の順に選択します。

3. [UCS Director 6.7] ページの左側のペインを使用してリリースにアクセスします。

Cisco UCS Director Express for Big Data ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center にアクセスし、次の手順でダウンロードできます。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします。

2. [サーバ: ユニファイドコンピューティング（Servers - Unified Computing）] > [UCS Director] > [UCS Director Express for Big Data 3.7] の順に選択します。

3. [UCS Director Express for Big Data 3.7] ページの左側のペインを使用してリリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

匿名希望の外部の研究者に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190821-imcs-ucs-authbypass

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 月 8 月 21 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。