Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190807-nfv-read

初公開日 : 2019-08-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvm76669 CSCvn12428

CVE-2019-1959

CVE-2019-1960

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア（NFVIS）の多重 脆弱点は影響を受けたデバイスの基礎オペレーティング システム（OS）で任意ファイルを読み込む認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については本アドバイザリの「詳細情報」セクションを参照してください。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。 これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-read

該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーションの時に、これらの脆弱性は Cisco Enterprise NFVIS リリースにリリース 3.11.1 より先に該当しました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア（NFVIS）の 2 脆弱性は影響を受けたデバイスの基礎オペレーティング システム（OS）で任意ファイルを読み込む認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

これらの脆弱性は依存関係になく、 他方の脆弱性をエクスプロイトするために一方の脆弱性をエクスプロイトする必要がありません。 さらに、脆弱性の 1 から影響を受けするソフトウェア リリースは他の脆弱性から影響を受けしないかもしれません。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア 任意 ファイルは脆弱性を読みました

Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア（NFVIS）の脆弱性は影響を受けたデバイスの基礎オペレーティング システム（OS）で任意ファイルを読み込む認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

脆弱性は脆弱 な CLI コマンドで使用される引数の不適当な入力 検証が原因です。 攻撃者は影響を受けたコマンドの実行中に巧妙に細工された 引数の使用によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が根本的な OS で任意ファイルを読むことを可能にする可能性があります。

この脆弱性の CVE ID： CVE-2019-1959

この脆弱性のためのバグID は次のとおりです: CSCvn12428

Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア 任意 ファイルは脆弱性を読みました

Cisco Enterprise NFV インフラストラクチャ ソフトウェア（NFVIS）の脆弱性は影響を受けたデバイスの基礎オペレーティング システム（OS）で任意ファイルを読み込む認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

脆弱性は脆弱 な CLI コマンドで使用される引数の不適当な入力 検証が原因です。 攻撃者は影響を受けたコマンドの実行中に巧妙に細工された 引数の使用によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が根本的な OS で任意ファイルを読むことを可能にする可能性があります。

この脆弱性の CVE ID： CVE-2019-1960

この脆弱性のためのバグID は次のとおりです: CSCvm76669

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

パブリケーションの時に、Cisco Enterprise NFVIS リリース 3.11.1 およびそれ以降はこれらの脆弱性のための固定が含まれていました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-nfv-read

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-August-07

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。