High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1918

初公開日 : 2019-08-07 16:00

最終更新日 : 2019-08-20 15:38

バージョン 1.1 : Interim

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp90854

CVE-2019-1918

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XR ソフトウェアでの Intermediate System-to-Intermediate System（IS-IS）ルーティング プロトコル機能の実装における脆弱性により、同じ IS-IS エリアに存在する未認証の攻撃者が、サービス妨害（DoS）状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、IS-IS リンクステート プロトコル データ ユニット（PDU）の不適切な処理に起因します。 攻撃者が、処理される該当システムに特定のリンクステート PDU を送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。 不正利用に成功すると、攻撃者は、重み付けリモート共有リスク リンク グループ（SRLG）または IGP フレキシブル アルゴリズムで、不適切な計算を行うことができます。 さらに、ログへのトレースバックを生じさせたり、受信側デバイスで IS-IS プロセスのクラッシュを生じさせたりする可能性があり、その結果 DoS 状態が発生する場合もあります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1918

次のリンクで関連アドバイザリを確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1910

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、6.5.1 よりも後で 6.6.3 以前のバージョンの Cisco IOS XR ソフトウェア リリースを実行している Cisco デバイスに影響を与えます。

シスコでは、この脆弱性が Cisco IOS XR 32 ビット ソフトウェアと Cisco IOS XR 64 ビット ソフトウェアの両方に影響を与えることを確認しました。

デバイスの設定に脆弱性があるかどうかの確認

デバイスが IS-IS ルーティング向けに設定されているかどうかを判断するため、管理者は、CLI で show running-config router isis EXEC コマンドを使用できます。 ルータが IS-IS ルーティング向けに設定されている場合、出力が返されます。 次の例は、レベル 1 IS-IS ルータとして設定されているデバイスの show running-config router isis コマンドの出力を示しています。

次のいずれかに設定されているデバイスが影響を受けます。 is-type level-1、level-1-2 または level-2-only。

RP/0/RSP1/CPU0:IOSXR#show running-config router isis

Sun May 26 05:20:23.088 UTC

router isis core

is-type level-1

net 49.0001.1921.6825.5091.00

address-family ipv4 unicast

!

interface TenGigE0/0/0/1

address-family ipv4 unicast

!

デバイスを不正利用可能にするには、少なくとも 1 つの IS-IS 隣接関係が形成されていることが必要です。

RP/0/RSP1/CPU0:IOSXR#show isis adjacency

IS-IS p Level-1 adjacencies:

System Id      Interface        SNPA           State Hold     Changed  NSF      BFD

12a4           PO0/1/0/1        *PtoP*         Up    23       00:00:06 Capable  Init

12a4           TenGigE0/0/0/1   0004.2893.f2f6 Up    56       00:04:01 Capable  Up

Total adjacency count: 2

!

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

詳細

シスコは、IS-IS 実装の際、隣接関係確立（Hello パケット）とリンクステート PDU に関して、IS-IS エリア内でのルータの認証を確認することをお勧めします。 このベスト プラクティスに従うと、この脆弱性を不正利用する可能性があるのは、特定の IS-IS リンクステート PDU を送信する同じ IS-IS エリア内の認証済みの隣接関係のみになります。

さらに、ノンストップ フォワーディングやノンストップ ルーティングを有効にすることもお勧めします。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。 ただし、シスコの次のベスト プラクティスと、隣接関係（Hello パケット）とリンクステート PDU に対する IS-IS の有効化を確認することにより、この脆弱性の対象は、認証済みのリンクステート PDU のみに限定されます。 次に、例を示します。

router isis core

lsp-password hmac-md5 encrypted 13061E010803

interface TenGigE0/0/0/6

hello-password hmac-md5 encrypted 094F471A1A0A

!

IS-IS 認証に関する詳細については、『Implementing IS – IS on Cisco IOS XR Software』の「IS-IS Authentication」の章を参照してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

発行の時点で、この脆弱性は、CiscoIOS XR ソフトウェア リリース 6.6.3 で修正されています。

発行の時点で、次の表の SMU が使用可能でした。 この表は、新たに SMU がリリースされた場合に更新されます。 他のプラットフォームおよびリリースに SMU を必要とするお客様は、サポート部門にご連絡ください。

IOS XR リリース

SMU ID

プラットフォーム

SMU 名

6.5.3

AA15778

ASR9000

asr9k-px-6.5.3.CSCvq45118^1

6.6.1

AA15881

NC56K

ncs6k-6.6.1.CSCvq45118.tar^1

1 SMU には、cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1910 と cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1918 のアドバイザリで説明されている脆弱性の修正が含まれています。

この SMU は、Cisco.com の Software Center から次の手順でダウンロードできます。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします。

2. [IOSおよびNX-OSソフトウェア（IOS and NX-OS Software）] > [IOS XR] > [IOS XRソフトウェア（IOS XR Software）] > [オプティカルネットワーキング（Optical Networking）] または [ルータ（Routers）] を選択します。

3. 該当する製品とモデルを選択します。

4. 該当する製品ページの左側のペインを使用してリリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190807-iosxr-isis-dos-1918

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

使用可能な SMU に関する詳細を追加。

修正済みソフトウェア

Interim

2019 月 8 月 21 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 年 8 月 7 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。