High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190731-nxos-bo

初公開日 : 2019-07-31 16:00

最終更新日 : 2019-09-26 17:35

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp92121

CVE-2019-1901

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Nexus 9000 シリーズ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード スイッチ ソフトウェアのリンク層検出プロトコル（LLDP）サブシステムの脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害（DoS）状態を引き起こしたり、root 権限を使用して任意のコードを実行したりする危険性があります。

この脆弱性は、LLDP フレーム ヘッダーの特定のタイプ、長さ、値（TLV）のフィールドに対する不正な入力検証によって発生します。攻撃者が、巧妙に細工した LLDP パケットを該当デバイスに送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトが成功すると、バッファ オーバーフローが発生し、その結果 DoS 状態が引き起こされたり、攻撃者が root 権限を使用して任意のコードを実行したりする恐れがあります。

注：この脆弱性は、デバイスを通過するトランジットトラフィックでは不正利用できません。巧妙に細工されたパケットは、直接接続されたインターフェイスを対象とする必要があります。さらに、この脆弱性の攻撃対象領域は、インターフェイスで LLDP が必須でない場合に無効にすることによって大幅に減らすことができます。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190731-nxos-bo

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、13.2(7f) または 14.1(2m) より前の Cisco Nexus 9000 シリーズ ACI モード スイッチ ソフトウェア リリースを実行している場合、ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチに影響します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、ACI モードで実行していない場合、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性を緩和する方法は、LLDP をインターフェイスでイネーブルにしないことです。これにより、この脆弱性を不正利用できなくなります。LLDPは、必須とされていない限り、すべてのインターフェイスで無効にすることをお勧めします。CLI コマンドは、[no] lldp transmit および[no] lldp transmit receiveです。詳細については、『 Cisco APIC Layer 2 Networking Configuration Guide』を参照してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ ソフトウェア リリース 13.2(7f) および 14.1(2m) 以降で修正されています。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性をシスコに報告し、情報公開にご協力いただいた ERNW Research GmbH の Frank Block 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190731-nxos-bo

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

緩和に関する情報を追加。

概要、回避策

Final

2019 年 9 月 26 日

1.1

修正版である 14.1 (2m) をアドバイザリに追加。

「該当製品」、「修正済みソフトウェア」

Final

2019 月 8 月 16 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 7 月 31 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。