Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190703-ip-phone-sip-dos

初公開日 : 2019-07-03 16:00

最終更新日 : 2019-07-08 16:16

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvc61672

CVE-2019-1922

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IP Phone 7800シリーズおよび8800シリーズ用のCisco SIP IP Phoneソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当する電話機にサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、入力Session Initiation Protocol(SIP)パケットの不十分な検証に起因します。攻撃者は、登録プロセス中に該当の電話機に送信されるSIP応答を変更することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は電話機をリブートさせ、登録プロセスを完了させなくなる可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-ip-phone-sip-dos

該当製品

このアドバイザリに記載されている情報は、発行時点で入手可能な最良の情報です。最も完全で正確かつ最新の情報については、関連するバグIDのリリースノートを参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。

追加情報が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)または契約したメンテナンスプロバイダーに連絡することをお勧めします。

脆弱性のある製品

本脆弱性は、以下のシスコ製品に影響します。

- IP Conference Phone 7832

- IP Conference Phone 8832

- IP Phone 7800 シリーズ マルチプラットフォーム ファームウェア

- IP Phone 7811

- IP Phone 7821

- IP Phone 7841

- IP Phone 7861

- IP 電話 8800 シリーズ

- IP Phone 8800シリーズ – VPN機能

- IP Phone 8811

- IP Phone 8841

- IP Phone 8845

- IP Phone 8845 マルチプラットフォーム ファームウェア

- IP Phone 8851

- IP Phone 8861

- IP Phone 8865

- IP Phone 8865 マルチプラットフォーム ファームウェア

該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

修正済みリリース

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたxen1thLabsのThomas Sabono氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-ip-phone-sip-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

該当製品のリストからUnified IP 8831 Conference Phoneを削除。

該当製品

Final

2019年7月8日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 7 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。