Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190703-iosxr-bgp-dos

初公開日 : 2019-07-03 16:00

最終更新日 : 2020-01-22 16:01

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo90073

CVE-2019-1909

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XR ソフトウェアのボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP） 機能の実装の脆弱性はリモート攻撃者非認証により影響を受けたシステムのサービス拒否 （DoS）条件を引き起こすようにする可能性があります。

脆弱性はある特定の BGP更新 メッセージの不正確な処理が原因です。 攻撃者は属性の影響を受けたシステムが処理される設定 される仕様を含む BGP更新 メッセージの送信によってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者により BGPプロセスは DoS 状態に終って、予想に反して再起動しますことを可能にする可能性があります。

BGP の Ciscoインプリメンテーションは明示的に定義された同位だけからの着信 BGP トラフィックを受け入れます。 この脆弱性を不正利用するために、悪意のある BGP更新 メッセージは設定された、有効な BGPピアから来る必要があるかまたは BGPピアへの有効な TCP 接続存在の対象の BGPネットワークに攻撃者によってインジェクトされる必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-iosxr-bgp-dos

該当製品

脆弱性のある製品

パブリケーションの時に、この脆弱性は 6.6.2 および 7.0.1 前に Cisco IOS XR ソフトウェア リリースに該当しました。

最も完全な、現在の情報についてはこのアドバイザリの上でバグID の詳細 セクションを参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションにリストされている製品だけがこの脆弱性の影響を受けることが知られています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

修正済みリリース

出版物の時に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 6.6.2 およびそれ以降はおよび 7.0.1 およびそれ以降はこの脆弱性のための修正が含まれていました。 利用可能 な SMUs は次の通りでした:

- 6.4.2: ASR9K: AA15449

- 6.5.3: ASR9K: AA15448

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は、Cisco TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-iosxr-bgp-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.1

再版される。

—

最終版

2020-January-22

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 年 7 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。