Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190703-fmc-xss

初公開日 : 2019-07-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo90805 CSCvo92913

CVE-2019-1931

CVE-2019-1930

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Management Center （FMC）のウェブベースの管理インターフェイスの RSS ダッシュボードの多重 脆弱点はリモート攻撃者非認証が影響を受けたデバイスのウェブベースの管理インターフェイスのユーザに対してクロスサイト スクリプティング（XSS）攻撃を行なうようにする可能性があります。

脆弱性は影響を受けたデバイスのウェブベースの管理インターフェイスによってユーザが指定する入力の不十分な検証が原因です。 攻撃者はインターフェイスのユーザの巧妙に細工された リンクをクリックするように説得によってこれらの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が任意スクリプト コードを影響を受けたインターフェイスという点において実行するか、または敏感な、ブラウザ ベースの情報にアクセスすることを可能にする可能性があります。

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-fmc-xss

該当製品

このアドバイザリで提供される情報はパブリケーションの時現在に最もよく利用可能 な 情報です。 最も完全の、正確、および最新情報のためのあらゆる関連するバグID のリリース ノート エンクロージャを参照して下さい。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。

その他の情報が必要である場合、顧客は Cisco Technical Assistance Center （TAC）か契約整備プロバイダに連絡するように勧告されます。

脆弱性のある製品

これらの脆弱性影響 Cisco Firepower Management Center。

該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

修正済みリリース

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-fmc-xss

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-July-03

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。