Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190703-amp-commandinj

初公開日 : 2019-07-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp53361

CVE-2019-1932

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Windows用エンドポイント向けCisco Advanced Malware Protection(AMP)の脆弱性により、管理者権限を持つ認証されたローカル攻撃者が任意のコードを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、動的にロードされるモジュールの検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、Windowsファイルシステムの特定の場所にファイルを配置することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はAMPサービスの権限でコードを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-amp-commandinj

該当製品

このアドバイザリに記載されている情報は、発行時点で入手可能な最良の情報です。最も完全で正確かつ最新の情報については、関連するバグIDのリリースノートを参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。

追加情報が必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center(TAC)または契約したメンテナンスプロバイダーに連絡することをお勧めします。

脆弱性のある製品

公開時点では、この脆弱性はWindowsリリース6.2.3.10807_030519以前のCisco AMP for Endpointsに影響を与えました。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- エンドポイント向け AMP for Mac

- エンドポイント向け AMP for Linux

修正済みリリース

公開時点では、Cisco AMP for Endpoints for Windowsリリース6.3.3以降にこの脆弱性に対する修正が含まれています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたNSS LabsのEdsel Valle氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190703-amp-commandinj

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 7 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。