High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190626-dcnm-file-dwnld

初公開日 : 2019-06-26 16:00

最終更新日 : 2019-09-19 16:08

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo64651

CVE-2019-1621

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Data Center Network Manager（DCNM）の Web ベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスの機密ファイルにアクセスできる危険性があります。

この脆弱性は、該当の DCNM ソフトウェアにおける権限の設定が不適切であることに起因しています。攻撃者は、該当デバイスの Web ベース管理インターフェイスに接続して特定の URL を要求することにより、この脆弱性を不正利用できます。不正利用が成功すると、攻撃者が該当デバイスの基盤となるファイルシステムから任意のファイルをダウンロードできる危険性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190626-dcnm-file-dwnld

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、リリース 11.2(1) より前の Cisco Data Center Network Manager（DCNM）ソフトウェア リリースに影響します。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

攻撃者は、該当の DCNM デバイスで使用可能な特定の Web サーブレットを使用して、基盤となるファイルシステムから任意のファイルをダウンロードできます。

DCNM ソフトウェア リリース 11.0(1) 以前で攻撃者がこの脆弱性を不正利用するには、DCNM の Web ベース管理インターフェイスに対して認証される必要があります。

DCNM ソフトウェア リリース 11.1(1) では、未認証の状態で該当の Web サーブレットにアクセスし、認証されていない攻撃者がこの脆弱性を不正利用できます。

該当の Web サーブレットは、DCNM ソフトウェア リリース 11.2(1) で完全に削除されています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、DCNM ソフトウェア リリース 11.2(1) 以降で修正されています。

このソフトウェアは、Cisco.com の Software Center から次の手順でダウンロードできます。

1. [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

2. [クラウドおよびシステムの管理（Cloud and Systems Management）] > [データセンターインフラストラクチャの管理（Data Center Infrastructure Management）] > [Data Center Network Manager] の順に選択します。

3. [Data Center Network Manager] ページの左側のペインにあるリリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、アドバイザリで説明されている脆弱性に対して概念実証段階のエクスプロイト コードが入手可能であることを認識しています。

このアドバイザリで説明されている脆弱性の悪用に関する情報は Cisco PSIRT に寄せられていません。

出典

iDefense の Vulnerability Contributor Program にこの脆弱性を報告していただいた個人のセキュリティ研究者である Pedro Ribeiro 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190626-dcnm-file-dwnld

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

概念実証段階のエクスプロイトの可用性が記載されています。

不正利用事例と公式発表

Final

2019 年 9 月 19 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 6 月 26 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。