High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-sb-snmpdos

初公開日 : 2019-05-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn49346 CSCvn93730

CVE-2019-1806

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business Sx200、Sx300、Sx500、ESW2 シリーズ マネージド スイッチおよび Small Business Sx250、Sx350、Sx550 シリーズ スイッチに搭載された Simple Network Management Protocol（SNMP）入力パケット プロセッサで脆弱性が確認されました。認証されたリモートの攻撃者が、標的デバイスで SNMP アプリケーションのトラフィック処理を停止させ、その結果、CPU 使用率が 100 % に達する危険性があります。デバイスの通常運用を再開するためには、手動による介入が必要になる場合があります。

本脆弱性は、SNMP パケットにおける SNMP プロトコル データ単位（PDU）の不適切な入力検証に起因しています。この脆弱性は、対象となるデバイスに悪意のある SNMP パケットを送信することでエクスプロイトされる可能性があります。エクスプロイトに成功すると、該当デバイスでトラフィックの転送を停止できるようになるため、サービス妨害（DoS）状態に陥る危険性があります。

シスコでは、本脆弱性に対処するファームウェア アップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-sb-snmpdos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品で脆弱性が存在するファームウェア リリースを実行している場合です。

- Small Business Sx200、Sx300、Sx500、ESW2 シリーズ マネージド スイッチ

- Small Business Sx250、Sx350、Sx550 シリーズ スイッチ

脆弱性のある製品モデルの完全なリストについては、シスコ製品のリリースノートを参照してください。200、300、500、およびESW2シリーズスイッチのリリースノートおよびSF250、SG250、SF350、SG350/350X/350XG、SF550X/ 5 0XG、SX350X、SX550Xシリーズスイッチ。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

セキュリティ侵害の痕跡

デバイスでトラフィックの転送が停止したり、CPU 使用率が 100 % に達する恐れがあります。デバイスがこの状態になっても、アウト オブ バンド（OOB）インターフェイスは応答可能で、以降の SNMP リクエストにも応答できる場合があります。サービスを復元するには、手動によるデバイスのリロードが必要になる場合があります。

さらにサポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表に示すように、該当する修正済みのソフトウェア リリースにアップグレードすることをお勧めします。

シスコ製品

この脆弱性に対する最初の修正リリース

Small Business Sx200、Sx300、Sx500、ESW2 シリーズ マネージド スイッチ

1.4.10.6

Small Business Sx250、Sx350、Sx550 シリーズ スイッチ

2.5.0.78

ファームウェアは、Cisco.com の Software Center からダウンロードできます。 [ダウンロード ホーム（Downloads Home）] > [製品（Products）] > [スイッチ（ Switches）] > [LAN スイッチ - Small Business（LAN Switches - Small Business）] に移動し、それぞれのモデルを選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性の報告に関して、August Manser AG 社の Patrick S. Stuckenberger 氏のご協力に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-sb-snmpdos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 5 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。