High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-pi-sqlinject

初公開日 : 2019-05-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo62275 CSCvo28734 CSCvo62268 CSCvo23576

CVE-2019-1825

CVE-2019-1824

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Infrastructure（PI）および Cisco Evolved Programmable Network（EPN）Manager に実装されている Web ベース管理インターフェイスの複数の脆弱性により、認証された攻撃者が、リモートから任意の SQL クエリを実行できる危険性があります。

この脆弱性は、SQL クエリにおけるユーザ入力の検証が不適切なことに起因しています。悪意のある SQL 文が含まれるように細工した HTTP リクエストを対象となるアプリケーションに送信することで、脆弱性をエクスプロイトできる可能性があります。エクスプロイトに成功すると、一部のデータベース テーブル の表示や変更が可能になるため、データの整合性に影響が及ぶ危険性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-pi-sqlinject

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco PI ソフトウェアのリリースが 3.4.1、3.5、3.6 より前の場合、および EPN Manager のリリースが 3.0.1 より前の場合です。

PI ソフトウェア リリースの確認

管理者は、次の 3 通りの方法で PI ソフトウェアのリリース情報を表示できます。

- 管理者がコンソール CLI で show version コマンドを発行します。以下に、PI ソフトウェア リリース 3.3.0 を実行している該当アプリケーションからの出力を示します。

piconsole#

show version

Cisco Application Deployment Engine OS Release: 3.1

ADE-OS Build Version: 3.1.0.001

ADE-OS System Architecture: x86_64

Copyright (c) 2009-2017 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.

Hostname: XXXXXXXXX

Version information of installed applications

---------------------------------------------

Cisco Prime Infrastructure

********************************************************

Version :

3.3.0

Build : 3.3.0.0.342

- 管理者は、http(s)://<system-ip>アクセスURLを使用してWebインターフェイスに接続することで、PIリリースとメンテナンスリリースのアップデートを表示できます。PI ソフトウェア リリースはウェルカム画面に表示されます。以下に、PI ソフトウェア リリース 3.3 でポップアップ ウィンドウに表示されるテキストの表示例を示します。

Cisco Prime Infrastructure

Version 3.3

View Installed Update

- 管理者は、http(s)://<system-ip>アクセスURLを使用してWebインターフェイスにログインし、[Gear] > [About Prime Infrastructure] を選択することで、PIリリースとメンテナンスリリースを表示することもできます。

EPN Manager ソフトウェア リリースの確認

管理者は Web GUI にログインして、次の 3 通りの方法でソフトウェアのアップデート情報を表示できます。

- ログインページで、 [インストール済みアップデートの表示（View Installed Updates）] をクリックします。

- [Cisco EPN Managerについて（About Cisco EPN Manager）] ページから [インストール済みアップデートの表示（View Installed Updates）] にアクセスします。

1. 画面の右上にある設定アイコンをクリックします。

2. [Cisco EPN Manager について（About Cisco epn Manager）] をクリックします。

3. [インストール済みアップデートの表示（View Installed Updates）] をクリックします。

- EPN Manager で [管理（Administration）] > [ライセンスとソフトウェアアップデート（Licenses and Software Updates）] > [ソフトウェアアップデート（Software Update）] を選択します。 （この方法が最も詳細な情報を提供します）。

[ソフトウェアアップデート（Software Update）] ページには、次の 2 つのタブが表示されます。

- インストール済みアップデート：Cisco EPN Managerが現在使用しているアップデート。

- アップロードされた更新ファイル：サーバにアップロードされた更新ファイル（使用されていないファイルを含む）。[対応するアップロード（Corresponding Updates）] フィールドには、アップロードされた前提条件のアップデート情報が一覧表示されます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco PI ソフトウェアリリース 3.4.1、3.5、3.6、および EPN Manager リリース 3.0.1 では修正済みです。

注：Cisco PI 3.4のリリースを実行しているお客様は、最新のメンテナンスリリースであるPI 3.4.1にセキュリティアップデートを適用して、PI 3.4の脆弱性にパッチを適用する必要があります。

注：Cisco PI 3.5のリリースを実行しているお客様は、PI 3.5にセキュリティアップデートを適用する必要があります。

Cisco PI ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center にアクセスし、次の手順でダウンロードできます。

- [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

- [クラウドおよびシステム管理（Cloud and Systems Management）] > [ルーティングおよびスイッチングの管理（Routing and Switching Management）] > [ネットワーク管理ソリューション（Network Management Solutions）] > [Prime Infrastructure] を選択します。

Cisco EPN Manager ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center にアクセスし、次の手順でダウンロードできます。

- [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

- [クラウドおよびシステム管理（Cloud and Systems Management）] > [ルーティングおよびスイッチングの管理（Routing and Switching Management）] > [Evolved Programmable Network Manager] を選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、この脆弱性の報告に関し Source Incite 社の Steven Seeley（mr_me）氏のご協力に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-pi-sqlinject

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 5 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。