High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-nxos-snmp-dos

初公開日 : 2019-05-15 16:00

最終更新日 : 2021-07-12 14:24

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvc58707 CSCvn19483 CSCvd45657 CSCvn19463 CSCvn19464 CSCvn19465 CSCvn19457 CSCvn19468

CVE-2019-1858

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOS ソフトウェアおよび Cisco NX-OSソフトウェアに搭載されている Simple Network Management Protocol（SNMP）の入力パケット プロセッサで脆弱性が確認されました。認証されていないリモートの攻撃者が、SNMP アプリケーションのシステム メモリ リークを引き起こす危険性があります。これは該当デバイスの予期せぬ再起動につながります。

この脆弱性は、SNMP 着信パケット処理中の不適切なエラー処理に起因します。巧妙に細工した SNMP パケットを標的デバイスに送信することでエクスプロイトされる可能性があります。エクスプロイトに成功すると、パケット処理中にエラーが不適切に処理されるため、SNNP アプリケーションでシステム メモリ リークが引き起こされる危険性があります。時間の経過に伴い、このメモリ リークが原因で SNMP アプリケーションの再起動が何度も必要となる可能性があります。その結果、システム レベルの再起動につながり、サービス妨害（DoS）状態に陥ります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-snmp-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品で脆弱性が存在する Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェア リリースを実行している場合です。

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

SNMP の状況を確認する

管理者は、デバイスの CLI で show running-config snmp コマンドを使用して、SNMP がデバイスで実行されているかどうかを確認できます。コマンドによって出力が返された場合は、SNMP が設定されています。

nxos-switch# show running-config snmp

.

.

.

snmp-server user admin network-admin auth md5 ***** priv ***** localizedkey

snmp-server community community-string group network-admin

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

SNMP は、アプリケーションレイヤ プロトコルであり、ネットワーク デバイスのモニタリングや管理で、標準化されたフレームワークおよび共通言語として使用されます。SNMP マネージャとエージェント間の通信に必要なメッセージ フォーマットを定義します。

SNMP エージェントは、デバイス パラメータおよびネットワーク データに関する情報のリポジトリである SNMP MIB からデータを収集します。また、SNMP マネージャからの要求に応答して、データの取得または設定も行います。SNMP エージェントには MIB 変数が含まれ、その値は、get 操作または set 操作を使用することによって、SNMP マネージャによって要求または変更できます。

この脆弱性は、デバイスでサポートされているすべてのバージョンのSNMP（バージョン1、2c、および3）に影響します。該当デバイスに IPv4 または IPv6 経由で特定の SNMP パケットが送信されると、本脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。本脆弱性を不正利用する目的で使用できるのは、該当システム宛てのトラフィックに限られます。

脆弱性をエクスプロイトするのに、対象となるシステムの有効な SNMP クレデンシャルが必ず必要なわけではありません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリに記載された脆弱性を緩和するために、管理者は、受信する SNMP 要求をフィルタ処理して、確実に、信頼できる SNMP クライアントによってのみ SNMP ポーリングが実行されるように、SNMP コミュニティのアクセス コントロール リスト（ACL）を設定できます。次の例では、デバイスは 1 つの信頼できるホストである 192.168.1.2 からのみ、受信する SNMP 要求を受け入れます。

switch# show access-list acl_for_snmp

IPV4 ACL acl_for_snmp

10 permit udp 192.168.1.2/32 192.168.1.3/32 eq snmp

前の ACL は、管理者が snmp-server community コンフィギュレーション コマンドに追加することで、実装することができます。

switch# show running-config snmp

!Command: show running-config snmp

snmp-server community mycompany

use-acl acl_for_snmp

受信する SNMP 要求をフィルタ処理するための ACL の設定の詳細については、『NX-OS 構成ガイド』の「SNMP 要求のフィルタ処理」を参照してください。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

2019年3月のCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアバンドルに対応するために推奨されるCisco NX-OSソフトウェアリリースをすでに適用しているお客様の場合、Cisco NX-OSソフトウェアを実行している製品に対してアップグレード操作は必要ありません。バンドルのアドバイザリのリストについては、『Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

2019年3月のバンドルに対応する推奨リリースを適用していないお客様、またはCisco FXOSソフトウェアを実行しているデバイスをお持ちのお客様は、このセクションの該当する表に示されているように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。次の表では、左の列に Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのリリースを記載します。右の列は、この脆弱性が修正済みの最初の推奨リリースです。

Firepower 4100シリーズおよびFirepower 9300セキュリティアプライアンス:CSCvn19468

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.2 より前

2.2.2.91

2.2

2.2.2.91

2.3

2.3.1.130

2.4

2.4.1.222

2.6

2.6.1.131

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチ:CSCvc58707

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2

6.2(29)

6.2

6.2(29)

8.1

8.1(1)

8.2

脆弱性なし

8.3

脆弱性なし

Microsoft Hyper-V向けNexus 1000Vスイッチ：CSCvn19483

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2 より前

5.2(1)SM3(2.1)

5.2

5.2(1)SM3(2.1)

VMware vSphere向けNexus 1000Vスイッチ：CSCvn19463

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2 より前

5.2(1)SV3(4.1a)

5.2

5.2(1)SV3(4.1a)

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 3000シリーズスイッチおよびNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvd45657

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(2)

9.2(1)

脆弱性なし

Nexus 3500プラットフォームスイッチ：CSCvn19464

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.0(2)A8 より前

6.0(2)A8(4)

6.0(2)A8

6.0(2)A8(4)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(2)

9.2

脆弱性なし

Nexus 5500、5600、および6000シリーズスイッチ：CSCvn19465

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.1 より前

7.1(5)N1(1b)

7.1

7.1(5)N1(1b)

7.3

7.3(4)N1(1a)

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCvc58707

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2 より前

6.2(22)

6.2

6.2(22)

7.2

7.2(0)D1(1)

7.3

脆弱性なし

8.0

8.1(1)

8.1

脆弱性なし

8.2

脆弱性なし

8.3

脆弱性なし

ACIモードのNexus 9000シリーズファブリックスイッチ：CSCvn19457

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

13.1 より前

14.0 (2c)

13.1

14.0 (2c)

13.2

14.0 (2c)

14.0

14.0 (2c)

14.1

14.1(1i)

Nexus 9500 Rシリーズスイッチングプラットフォーム：CSCvd45657

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)

7.0(3)F3(1)

9.2

脆弱性なし

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-snmp-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.3

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチの修正済みリリース情報を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2021年7月12日

1.2

MDS および N7K の修正版リリース表を修正。

修正済みソフトウェア

Final

2019年5月20日

1.1

リスク緩和に関する説明を追加。

回避策

Final

2019年5月16日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019年5月15日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。