Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-nxos-sisv2

初公開日 : 2019-05-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvk53125 CSCvj14182 CSCvj14093 CSCvk53256 CSCvj14106 CSCvk53227

CVE-2019-1811

CVE-2019-1812

CVE-2019-1813

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのイメージ署名検証機能における複数の脆弱性により、管理者レベルのクレデンシャルを持つ認証されたローカル攻撃者が、該当デバイスに悪意のあるソフトウェアイメージをインストールできる可能性があります。

この脆弱性は、CLIコマンドの実行中にソフトウェアのデジタル署名が適切に検証されないことに起因します。攻撃者は、これらの脆弱性を不正利用して、該当デバイスに未署名のソフトウェアイメージをインストールする可能性があります。

注：デバイスに、Cisco Security Advisory cisco-sa-20190306-nxos-sig-verifで以前に公開された脆弱性に対するパッチが適用されていない場合、エクスプロイトに成功すると、攻撃者が悪意のあるソフトウェアイメージをブートする可能性があります。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-sisv2

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco NX-OSソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

注：Nexus 3000シリーズスイッチでは、イメージの署名検証をサポートしているのは製品のサブセットだけです。次のNexus 3000シリーズ製品ID(PID)は、これらの脆弱性の影響を受けます。

- N3K-C31108PC-V

- N3K-C31108TC-V

- N3K-C31128PQ-10GE

- N3K-C3132C-Z

- N3K-C3164Q-40GE

- N3K-C3232C

- N3K-C3264C-E

- N3K-C3264Q

- N3K-C34180YC

- N3K-C3432D-I

- N3K-C3464C

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco NX-OS の製品 ID の確認

PIDを確認するには、管理者がデバイスのCLIでshow inventoryコマンドを使用します。PID N3K-C3232C のデイバスの場合、コマンドの出力例は次のようになります。

switch# show inventory

NAME: "Chassis",  DESCR: "Nexus3000 C3232C Chassis"

PID: N3K-C3232C          ,  VID: V02 ,  SN: FOC20291JA0

NAME: "Slot 1",  DESCR: "32x40/100G QSFP28 2x10G SFP+ Ethernet Module"

PID: N3K-C3232C          ,  VID: V02 ,  SN: FOC20291JA0

NAME: "Power Supply 1",  DESCR: "Nexus3000 C3232C Chassis Power Supply"

PID: NXA-PAC-650W-PI     ,  VID: V01 ,  SN: LIT20362Z6G

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が次のシスコ製品に影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。次の表では、左の列にCisco NX-OSソフトウェアリリースを示します。右の列は、これらの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

注：これらの脆弱性を完全に修正するには、適切なBIOSバージョンがインストールされている必要があります。前述のCiscoアドバイザリcisco-sa-20190306-nxos-sig-verifに記載されている該当製品を実行しているお客様では、修正済みソフトウェアリリースを実行している場合でも、ソフトウェアのインストール時にBIOSをアップグレードしていない可能性があります。お客様には、前述のアドバイザリに記載されているように、BIOSが修正済みのBIOSバージョン（最初の修正済みバージョン以降）を実行していることを確認することをお勧めします。

Nexus 3000シリーズスイッチ：CSCvj14182、CSCvj14106、CSCvj14093

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.0(2) よりも前

脆弱性なし

6.0(2)

脆弱性なし

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I4

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(5)

9.2

9.2(2)

Nexus 3600プラットフォームスイッチおよびNexus 9500 Rシリーズスイッチングプラットフォーム：CSCvk53256、CSCvk53227、CSCvk53125

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)F3

7.0(3)F3(5)

9.2

9.2(2)

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvj14182、CSCvj14106、CSCvj14093

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I4

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(5)

9.2

9.2(2)

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-sisv2

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 5 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。