Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-nxos-pyth-escal

初公開日 : 2019-05-15 16:00

最終更新日 : 2021-08-25 15:49

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 4.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvy08606 CSCvh24788 CSCvi99282 CSCvi99284 CSCvi99288 CSCvy26265

CVE-2019-1727

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

2021年8月25日以降の更新：この脆弱性は、Python 3サポートが導入されたCisco NX-OSソフトウェアの追加リリースに存在することが判明しました。詳細については、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco NX-OSソフトウェアのPythonスクリプトサブシステムの脆弱性により、認証されたローカル攻撃者がPythonパーサーをエスケープし、任意のコマンドを発行して攻撃者の特権レベルを上げる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのスクリプトサンドボックスで特定のPython機能に渡されるユーザ指定パラメータのサニタイズが不十分であることに起因します。攻撃者は、この脆弱性を不正利用してスクリプトサンドボックスをエスケープし、任意のコマンドを実行して攻撃者の特権レベルを上げる可能性があります。

この脆弱性を不正利用するには、攻撃者がローカルアクセスを持ち、管理者権限またはPython実行権限でターゲットデバイスに認証される必要があります。これらの要件により、不正利用が成功する可能性が制限される可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-pyth-escal

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、管理者は、Pythonサンドボックスへのアクセスが許可されるのは高度に信頼されたユーザだけであることを確認することで、この脆弱性の影響を軽減できます。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

発行時点では、次の表のリリース情報が正確でした。最も完全で最新の情報については、このアドバイザリの上部にあるバグ ID の詳細セクションを参照してください。

左側の列にはシスコソフトウェアリリースが一覧表示され、右側の列には、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けたリリースと、この脆弱性に対する修正が含まれているリリースが表示されます。

MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ：CSCvi99284およびCSCvy26265

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2

8.1(1b)

6.2

8.1(1b)

7.3

8.1(1b)

8.1

8.1(1b)

8.2

8.3(1)

8.3

8.3(1)

8.4

8.4(2d)1 （将来リリース）

1. 8.4(2)は、Python 3の導入による最初の脆弱性のあるリリースです。

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 3000 シリーズ スイッチ、Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ、および Nexus 9000 シリーズ スイッチ：CSCvh24788およびCSCvy08606

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(3)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(3)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(3)

9.2

脆弱性なし

9.3

9.3(8)1

10.1

10.1(2)

1. 9.3(5)は、Python 3の導入による最初の脆弱性のあるリリースです。

Nexus 3600 プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム：CSCvi99282およびCSCvy08606

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

9.3

9.3(8)1

10.1

10.1(2)

1. 9.3(5)は、Python 3の導入による最初の脆弱性のあるリリースです。

Nexus 5500、5600、および6000シリーズスイッチ：CSCvi99288

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.3

7.3(4)N1(1)

7.3

7.3(4)N1(1)

Nexus 7000 および 7700 シリーズ スイッチCSCvi99284およびCSCvy26265

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2 より前

脆弱性なし

6.2

脆弱性なし

7.2

7.3(3)D1(1)

7.3

7.3(3)D1(1)

8.0

8.3(1)

8.1

8.3(1)

8.2

8.3(1)

8.3

8.3(1)

8.4

8.4(5)1

1. 8.4(2)は、Python 3の導入による最初の脆弱性のあるリリースです。

その他のリソース

Cisco Nexusスイッチに最適なCisco NX-OSソフトウェアリリースの判別については、次の推奨リリースのドキュメントを参照してください。セキュリティアドバイザリで後のリリースを推奨する場合は、アドバイザリガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-pyth-escal

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

2つのバグIDを追加。MDS 9000およびNexus 3000、7000、9000シリーズスイッチの最初の修正済みリリース情報を更新。

ヘッダーおよび修正済みソフトウェア

最終版

2021年8月25日

1.1

Nexus 7000および7700の修正済みリリース表を更新。

修正済みソフトウェア

最終版

2019年5月28日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019年5月15日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。