Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-nxos-overflow-inj

初公開日 : 2019-05-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvh76132 CSCvj10162 CSCvj00497 CSCvh76129

CVE-2019-1767

CVE-2019-1768

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアのための特定の CLI コマンドの実装の複数の脆弱性は管理者 資格情報が付いているバッファオーバーフロー状態を引き起こすか、またはコマンド インジェクトを行う認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。 これは攻撃者が影響を受けたデバイスの基礎オペレーティング システムの高度な特権の任意のコマンドを実行することを可能にする可能性があります。

脆弱性はある特定の CLI コマンドに通じる引数の不十分な確認が原因です。 攻撃者は影響を受けた CLI コマンドの引数として悪意のある入力が含まれていることによってこれらの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者がルート 特権の基礎オペレーティング システムの任意のコマンドを実行することを可能にする可能性があります。 攻撃者は有効な管理者の資格情報がこれらの脆弱性を不正利用することを必要とします。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。 これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-overflow-inj

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱なリリースを実行する場合以下のシスコ製品に影響を及ぼします:

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、これらの脆弱性が次のシスコ製品に影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

アップグレード アクションは行進 2019 Cisco FXOS をおよび NX-OS ソフトウェア 当たるために既に推奨されるリリースをバンドル加えてしまった顧客向けに必要ではないです。 Cisco イベント応答が表示されて下さい: 行進 2019 Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェア Security Advisory はバンドルのアドバイザリのリストのためのパブリケーションを組み込みました。

行進に 2019 のバンドルを当たるために推奨されるリリースを加えなかった顧客はこのセクションの適当な表に示すように適切なリリースにアップグレードするように勧告されます。 次の表では、左の列は Cisco NX-OS ソフトウェア リリースをリストします。 右の列はこれらの脆弱性のための修正を含む最初のリリースを示します。

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 3000 シリーズ スイッチ、Nexus 3500 プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9000 シリーズ スイッチ: CSCvh76132 および CSCvh76129

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(3)

9.2(1)

脆弱性なし

Nexus 3600 プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム: CSCvj00497 および CSCvj10162

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

これらの脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例とその公表は確認しておりません。

出典

この脆弱性は、シスコ内部でのシステム セキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-overflow-inj

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-May-15

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。