Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-nxos-linecardinj-1769

初公開日 : 2019-05-15 16:00

最終更新日 : 2019-05-28 15:20

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvj00299 CSCvh20032

CVE-2019-1769

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのCLIにおける脆弱性により、管理者クレデンシャルを持つ認証されたローカルの攻撃者が、root特権レベルを使用して、接続されたラインカードの基盤となるLinuxオペレーティングシステムで任意のコマンドを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスの特定のCLIコマンドに渡される引数の検証が不十分であることに起因します。攻撃者が、該当コマンドの引数として悪意のある入力を含めることにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は昇格された特権を使用して、接続されたラインカードの基盤となるLinuxオペレーティングシステムで任意のコマンドを実行できる可能性があります。攻撃者がこの脆弱性をエクスプロイトするには、有効な管理者クレデンシャルが必要です。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-linecardinj-1769

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

シスコは、同様のCLIコマンドインジェクションの脆弱性を複数公開しています。主に、影響を受ける製品とソフトウェアバージョンが異なります。次の表に、Cisco Bug IDとCVE IDによる各脆弱性の該当製品を示します。

セキュリティ アドバイザリ

FP 4100/

9300

MDS 9K/

N7K/

N7700^1

N1000V

MS/VM

N3K/N3500/

N9K-NXOS

N3600/

N9500R

N5500K/

N5600/

N6K

UCS 6200/

UCS 6300

UCS 64002

Cisco NX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1735)

N/A

CSCvj63728

CSCvk52969

CSCvk52985

CSCvj63877

CSCvk52971

CSCvk52988

CSCvk52972

CSCvk52975

Cisco NX-OSソフトウェアラインカードのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1769)

N/A

N/A

N/A

CSCvh20032

CSCvj00299

N/A

N/A

Cisco NX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1770)

N/A

CSCvh75867^1

CSCvi92240

CSCvk36294

CSCvh75958

CSCvi92242

CSCvi92239

CSCvi92243

N/A

Cisco NX-OSソフトウェアコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1774、CVE-2019-1775)

N/A

CSCvh75895

CSCvh75909

N/A

CSCvh75968

CSCvh75976

CSCvi99197

CSCvi92258

CSCvi99195

CSCvi92256

CSCvi99198

CSCvi92260

N/A

Cisco NX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1776)

N/A

CSCvh20081

N/A

CSCvh20076

CSCvi96431

CSCvi96429

CSCvi96432

CSCvi96433^2

Cisco NX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1778)

N/A

N/A

N/A

CSCvh75996

CSCvj03877

N/A

N/A

Cisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1779)

CSCvj00418

CSCve51688

N/A

CSCvh76126

CSCvj00412

CSCvj00416

N/A

Cisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1780)

CSCvi92332

CSCvi01440

N/A

CSCvi01431

CSCvi92328

CSCvi92326

CSCvi92329

N/A

Cisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1781、CVE-2019-1782)

CSCvi96527

CSCvi92130

CSCvi01448

CSCvh20389

N/A

CSCvi01445

CSCvh20027

CSCvi96524

CSCvi92126

CSCvi96522

CSCvi91985

CSCvi96525

CSCvi92128

CSCvi96526^2

CSCvi92129^2

Cisco NX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1783)

N/A

CSCvi42281^1

N/A

N/A

N/A

CSCvj03966

N/A

Cisco NX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1784)

N/A

CSCvi42292^1

N/A

N/A

N/A

CSCvj12273

CSCvj12274^2

Cisco NX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1790)

N/A

CSCvh20112

N/A

CSCvh20096

CSCvi96504

CSCvi96509

CSCvi96510^2

Cisco NX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1791)

N/A

CSCvj63667

N/A

CSCvj63270

CSCvk50873

CSCvk50889

CSCvk50876

N/A

Cisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアのコマンドインジェクションの脆弱性(CVE-2019-1795)

CSCvh66259

CSCvh20359

CSCvh66257

CSCvk30761

CSCvh20029

CSCvh66219

CSCvh66202

CSCvh66214

CSCvh66243^2

1. CSCvh75867、CSCvi42281、およびCSCvi42292は、Nexus 7000シリーズおよびNexus 7700シリーズスイッチにのみ適用されます。MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチは、これらの脆弱性の影響を受けません。

2. CSCvk52975はUCS 6200、6300、および6400に適用されます。他のすべてのUCS不具合では、UCS 6200と6300のみが該当します（UCS 6400は該当しません）。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

2019年3月のCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアバンドルに対応する推奨リリースをすでに適用しているお客様に対しては、アップグレードアクションは不要です。バンドルのアドバイザリのリストについては、『Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

2019年3月のバンドルに対応する推奨リリースを適用していないお客様は、このセクションの該当する表に示されているように、適切なリリースにアップグレードすることを推奨します。次の表では、左の列にCisco NX-OSソフトウェアリリースを示します。右の列は、この脆弱性が修正済みの最初の推奨リリースです。

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 3000シリーズスイッチ、Nexus 3500プラットフォームスイッチ、およびNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvh20032

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(8)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

9.2(1)

脆弱性なし

Nexus 3600プラットフォームスイッチおよびNexus 9500 Rシリーズスイッチングプラットフォーム：CSCvj00299

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-linecardinj-1769

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

Nexus 3000、3500、および9000の修正済みリリースの表を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2019年5月28日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 5 月 15 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。