Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-nxos-fxos-info

初公開日 : 2019-05-15 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvj59436 CSCvk50808 CSCvk50816 CSCvk50838 CSCvk50814 CSCvk50810

CVE-2019-1734

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOS ソフトウェアおよび Cisco NX-OS ソフトウェアの CLI 診断コマンドの実装の脆弱性は制限 する必要がある敏感なシステム ファイルを表示する認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。 攻撃者は追加下検分不正侵入を行なうのにこの情報を使用する可能性があります。

脆弱性は不完全な役割ベース アクセスコントロール（RBAC）確認が原因です。 攻撃者はデバイスにによって認証し、巧妙に細工された ユーザインプット パラメータの仕様 CLI 診断コマンドを発行することこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 エクスプロイトは攻撃者がデバイスでファイルの読まれた任意を行うことを可能にする可能性がありファイルは機密情報が含まれているかもしれません。 攻撃者は有効なデバイス 資格情報がこの脆弱性を不正利用することを必要とします。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-fxos-info

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Cisco FXOS か NX-OS ソフトウェアの脆弱なリリースを実行する場合以下のシスコ製品に影響を及ぼします:

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

脆弱性が存在する Cisco FXOS ソフトウェアおよび NX-OS ソフトウェアのリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

アップグレード アクションは行進 2019 Cisco FXOS をおよび NX-OS ソフトウェア 当たるために顧客が既に推奨される Cisco NX-OS ソフトウェア リリースをバンドル加えてしまったケースのための Cisco NX-OS ソフトウェアを実行している製品に必要ではないです。 Cisco イベント応答が表示されて下さい: 行進 2019 Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェア Security Advisory はバンドルのアドバイザリのリストのためのパブリケーションを組み込みました。

行進に 2019 のバンドルを当たるために推奨されるリリースを加えないか、または Cisco FXOS ソフトウェアを実行しているデバイスがある顧客はこのセクションの適当な表に示すように適切なリリースにアップグレードするように勧告されます。 次の表では、左の列は Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェア リリースをリストします。 右の列はこの脆弱性のための修正を含む最初のリリースを示します。

Firepower 4100 シリーズおよび Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス: CSCvk50816

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

前に 2.2

2.2.2.91

2.2

2.2.2.91

2.3

2.3.1.111

2.4

2.4.1.101

MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ： CSCvk50808

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2 より前

6.2(7)

6.2

6.2(7)

7.3

脆弱性なし

8.1

脆弱性なし

8.2

脆弱性なし

8.3

脆弱性なし

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 3000 シリーズ スイッチおよび Nexus 9000 シリーズ スイッチ： CSCvj59436

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(6)

9.2(1)

脆弱性なし

Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ： CSCvk50810

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.0(2)A 前

6.0(2)A4(1)

6.0(2)A

6.0(2)A4(1)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

Nexus 3600 プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム: CSCvk50838

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

Nexus 5500、5600、6000 シリーズ スイッチ： CSCvj59436

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.1 前

7.1(4)N1(1)

7.1

7.1(4)N1(1)

7.2

7.3(0)N1(1)

7.3

7.3(0)N1(1)

Nexus 7000 および 7700 シリーズ スイッチ CSCvk50808

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2 より前

6.2(6)

6.2

6.2(6)

7.2

脆弱性なし

7.3

脆弱性なし

8.0

脆弱性なし

8.1

脆弱性なし

8.2

脆弱性なし

8.3

脆弱性なし

UCS 6200、6300 ファブリック インターコネクト： CSCvk50814

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

4.0 前

4.0(1a)

4.0

4.0(1a)

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-fxos-info

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-May-15

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。