Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190515-nxos-conf-bypass

初公開日 : 2019-05-15 16:00

最終更新日 : 2021-07-12 14:24

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvi96577 CSCvi96578 CSCvi96579 CSCvh20223 CSCvi96580 CSCvi96583 CSCvi96584

CVE-2019-1728

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOSソフトウェアおよびCisco NX-OSソフトウェアのセキュア設定検証機能の脆弱性により、認証されたローカル攻撃者がroot権限でシステムブート時に任意のコマンドを実行できる可能性があります。

この脆弱性は、永続的な設定情報がファイルシステムから読み取られるときに、システムファイルが適切に検証されないことに起因します。攻撃者は、デバイスに認証され、悪意のある実行可能ファイルで永続構成ストレージを上書きすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、攻撃者はシステム起動時に任意のコマンドを実行でき、これらのコマンドはrootユーザとして実行される可能です。攻撃者は、デバイスに対する有効な管理者用のログイン情報を持っている必要があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-conf-bypass

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品で脆弱性が存在する Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェア リリースを実行している場合です。

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

脆弱性が存在するCisco FXOSまたはNX-OSソフトウェアリリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

2019年3月のCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアバンドルに対応する推奨リリースをすでに適用しているお客様は、アップグレードの必要はありません。次のシスコのイベント レスポンスを参照してください。バンドル内のアドバイザリのリストについては、2019年3月のCisco FXOSおよびNX-OSソフトウェアのセキュリティアドバイザリバンドル公開を参照してください。

2019年3月のバンドルに対応する推奨リリースを適用していない場合は、該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。次の表では、左の列に Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのリリースを記載します。右の列は、この脆弱性が修正済みの最初の推奨リリースです。

Firepower 4100 シリーズおよび Firepower 9300 セキュリティ アプライアンスCSCvi96584

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.4 より前

2.4.1.101

2.4

2.4.1.101

MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ：CSCvi96578

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2

6.2(29)

6.2

6.2(29)

8.1

8.1(1b)

8.2

8.2(1)

8.3

8.3(1)

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 3000シリーズスイッチおよびNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvh20223

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)I7より前

7.0(3)I7(3)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(3)

9.2(1)

脆弱性なし

Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ：CSCvi96579

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.0(2)A8 より前

6.0(2)A8(11)

6.0(2)A8

6.0(2)A8(11)

7.0(3)

7.0(3)I7(3)

9.2

脆弱性なし

Nexus 3600 プラットフォーム スイッチおよび Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム： CSCvi96577

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.0(3)

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

Nexus 5500、5600、6000 シリーズ スイッチ： CSCvi96580

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

7.3 より前

7.3(4)N1(1)

7.3

7.3(4)N1(1)

Nexus 7000 および 7700 シリーズ スイッチCSCvi96578

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

6.2 より前

6.2(22)

6.2

6.2(22)

7.2

7.3(3)D1(1)

7.3

7.3(3)D1(1)

8.0

8.3(1)

8.1

8.3(1)

8.2

8.3(1)

8.3

8.3(1)

その他のリソース

Cisco Nexusスイッチに最適なCisco NX-OSソフトウェアリリースの判別については、次の推奨リリースのドキュメントを参照してください。セキュリティアドバイザリで後のリリースを推奨する場合は、アドバイザリガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190515-nxos-conf-bypass

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.3

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチの修正済みリリース情報を更新。

—

最終版

2021年7月12日

1.2

UCSのバグID CSCvi96583を削除。

全般

最終版

2020年2月24日

1.1

UCS 6200および6300シリーズファブリックインターコネクトを[Products Confirmed Not Vulnerable]のリストに移動し、これらの製品の修正済みソフトウェアテーブルを削除しました。

脆弱性のある製品、脆弱性がないと確認された製品、修正済みソフトウェア

最終版

2020年2月21日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019年5月15日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。