High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190501-scbv

初公開日 : 2019-05-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvp35704 CSCvo28588

CVE-2019-1859

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Small Business スイッチ ソフトウェアのセキュア シェル（SSH）認証プロセスの脆弱性により、攻撃者がクライアント側の証明書認証をバイパスし、パスワード認証に逆戻りできる危険性があります。

この脆弱性は、OpenSSH で認証プロセスが正しく処理されないために存在します。 攻撃者は、SSH でデバイスへの接続を試みることにより、この脆弱性をエクスプロイトする危険性があります。 エクスプロイトが成功すると、攻撃者はデフォルトの証明書が変更されていない場合に管理者ユーザとして設定にアクセスできる危険性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-scbv

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、左の列に記載されているソフトウェアを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

シスコ ソフトウェア リリース

シスコ スイッチ

1.4.10.6 より前

Small Business 200 シリーズ スマート スイッチ

Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ

Small Business 500 シリーズ マネージド スイッチ

2.5.0.78 より前

250 シリーズ スマート スイッチ

350 シリーズ マネージド スイッチ

350X シリーズ マネージド スイッチ

550X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

回避策

実行可能な回避策はありませんが、 クライアント側の証明書認証が有効になっている場合は、それを無効にして強力なパスワード認証を使用します。 クライアント側の証明書認証はデフォルトで無効になっています。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、次のソフトウェア リリースで修正されています。

シスコ ソフトウェア リリース

シスコ スイッチ

1.4.10.6

Small Business 200 シリーズ スマート スイッチ

Small Business 300 シリーズ マネージド スイッチ

Small Business 500 シリーズ マネージド スイッチ

2.5.0.78

250 シリーズ スマート スイッチ

350 シリーズ マネージド スイッチ

350X シリーズ マネージド スイッチ

550X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

Cisco Small Business スイッチ ソフトウェアは Cisco.com の Software Center から次の手順でダウンロードできます。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします。

2. [スイッチ（Switches）] > [LANスイッチ（LAN Switches）] > [Small Business] の順に選択します。

3. 次のいずれかを実行します。

- 200 シリーズ スマート スイッチ

- 250 シリーズ スマート スイッチ

- 350X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

- 300 シリーズ マネージド スイッチ

- 500 シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

- 550X シリーズ スタッカブル マネージド スイッチ

4. モデル番号を選択します。

5. ファームウェアまたは MIB ソフトウェア タイプを選択します。

6. [モバイル向けPolicy Suite（Policy Suite for Mobile）] ページの左側のペインを使用してリリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

これらの脆弱性を報告していただいた Tenable Research の Katie Sexton 氏と Jimi Sebree 氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-scbv

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 年 5 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。