High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190501-nexus9k-rpe

初公開日 : 2019-05-01 16:00

最終更新日 : 2019-05-15 13:28

バージョン 1.3 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvo72253

CVE-2019-1803

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モードで動作する Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ ソフトウェアのファイルシステム管理の脆弱性により、管理者権限を持つ認証されていないローカルの攻撃者が、該当デバイスでルート ユーザとして昇格された特権を取得できる危険性があります。

この脆弱性は、特定のシステム ファイルのファイル権限が過度に許容的であることに起因します。攻撃者は、該当デバイスで認証を行って細工されたコマンド文字列を作成し、その文字列を特定のファイルの保存場所に書き込むことにより、この脆弱性をエクスプロイトする危険性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者は該当デバイスでルートとして任意のオペレーティング システム コマンドを実行できる危険性があります。この脆弱性をエクスプロイトするには、デバイスの有効な管理者クレデンシャルが必要です。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-nexus9k-rpe

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、次のシスコ製品で Cisco Nexus 9000 シリーズ ACI モード スイッチ ソフトウェア 13.2(6i) および 14.1(1i) より前のリリースを稼働している場合です。

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用して、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを確認できます。次の例は 11.2(2) リリースを示しています。

nxos-n9k-aci# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS:      version N/A

kickstart: version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

system:    version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

.

.

.

Application Policy Infrastructure Controller ソフトウェア リリースの確認

Cisco Application Policy Infrastructure Controller(APIC)のソフトウェアとACIモードのCisco Nexus 9000シリーズファブリックスイッチの間には、1対1のマッピングがあります。デバイスで実行されている Cisco APIC ソフトウェア リリースを確認する際には、Cisco NX-OS ソフトウェア バージョン番号の左端の数字は無視してください。上記の例の出力には、Cisco APIC ソフトウェア リリース 1.2(2) にマッピングされた、Cisco NX-OS ソフトウェア バージョン 11.2(2) が示されています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco Nexus 9000シリーズACIモードスイッチソフトウェアリリース13.2(6i)で修正されています。 14.1(1i)以降のリリース。

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

ERNW Research 社と協力関係にある ERNW Enno Rey Netzwerke 社の Oliver Matula 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-nexus9k-rpe

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.3

脆弱性が確認された製品バージョンを明記。

脆弱性が存在する製品

Final

2019 年 5 月 15 日

1.2

修正バージョン 13.2(6i) が追加されました。

「該当製品」、「修正済みソフトウェア」

Final

2019 年 5 月 9 日

1.1

製品名をより具体的なものに変更。

脆弱性が存在する製品

Interim

2019 年 5 月 2 日

1.0

初回公開リリース

-

Interim

2019 年 5 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。