Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190501-frpwr-cmd-inj

初公開日 : 2019-05-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.0

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvm14267

CVE-2019-1709

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower Threat Defense （FTD）ソフトウェアの CLI の脆弱性はコマンド インジェクト 攻撃を行う認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

この脆弱性は、入力に対する不十分な検証に起因します。 攻撃者は特定のコマンドのための引数にコマンドをインジェクトすることによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 エクスプロイトに成功すると、攻撃者は root 権限でコマンドを実行できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-frpwr-cmd-inj

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Cisco FTD ソフトウェアの脆弱なリリースを実行しているシスコ製品に影響を及ぼします。 情報に関しては Cisco どのについての FTD ソフトウェア リリースが脆弱であるか、このアドバイザリの修正済みソフトウェアのセクションを参照して下さい。

Cisco FTD ソフトウェア リリースの判別

デバイスで実行中の Cisco FTD ソフトウェア リリースを確認するために、管理者はデバイスにログインし、CLI で show version コマンドを使用してコマンドの出力を参照できます。 デバイスが Cisco FTD ソフトウェア リリース 6.2.0 を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

> show version

---------------------[ ftd ]---------------------

Model : Cisco ASA5525-X Threat Defense (75) Version 6.2.0 (Build 362)

UUID : 2849ba3c-ecb8-11e6-98ca-b9fc2975893c

Rules update version : 2017-03-15-001-vrt

VDB version : 279

----------------------------------------------------

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコでは、この脆弱性が Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアに影響を及ぼさないことを確認しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。 https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。 次のテーブルでは、左カラムは Ciscoソフトウェアリリースをリストします。 右の列はリリースがこの脆弱性のための修正が含まれているリリースおよびこの アドバイザリに記載される 脆弱性から影響を受けするかどうか示します。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性のための推奨リリース

6.0

6.2.3.12

6.0.1

6.2.3.12

6.1.0

6.2.3.12

6.2.0

6.2.3.12

6.2.1

6.2.3.12

6.2.2

6.2.3.12

6.2.3

6.2.3.12

6.3.0

脆弱性なし

6.4.0

脆弱性なし

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするために、顧客は次のいずれかの操作を行うことができます:

- Cisco Firepower Management Center （FMC）の使用によって管理されるデバイスに関しては、アップグレードをインストールするのに FMC インターフェイスを使用して下さい。 インストールが完了する後、アクセスコントロール ポリシーを再適用して下さい。

- Cisco Firepower デバイスマネージャ（FDM）の使用によって管理されるデバイスに関しては、アップグレードをインストールするのに FDM インターフェイスを使用して下さい。 インストールが完了する後、アクセスコントロール ポリシーを再適用して下さい。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-frpwr-cmd-inj

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-May-01

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。