Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190501-asa-ftd-bypass

初公開日 : 2019-05-01 16:00

最終更新日 : 2019-05-02 17:44

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 4.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvm75358

CVE-2019-1695

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco適応型セキュリティアプライアンス(ASA)ソフトウェアおよびCisco Firepower Threat Defense(FTD)ソフトウェアの検出エンジンにおける脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が該当デバイスのカーネルに直接データを送信できる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスに送信されたイーサネットフレームがソフトウェアによって不適切にフィルタリングされることに起因します。攻撃者は、巧妙に細工されたパケットを該当デバイスの管理インターフェイスに送信することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はレイヤ2(L2)フィルタをバイパスし、該当デバイスのカーネルに直接データを送信できる可能性があります。悪意のあるフレームが正常に配信されると、ターゲットデバイスは特定のsyslogエントリを生成します。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-asa-ftd-bypass

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASAソフトウェアまたはFTDソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しているCisco Firepower 2100シリーズデバイスに影響を与えます。脆弱性が存在する Cisco ASA ソフトウェアおよび FTD ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Cisco ASA ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco ASA ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして CLI で show version | include Versionコマンドを使用して、コマンドの出力を参照します。デバイスが Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.9.2.18 を実行している場合、コマンドの出力は次の例のようになります。

ciscoasa# show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.9.2.18

Device Manager Version 7.4(1)

.

.

.

デバイスが Cisco Adaptive Security Device Manager（ASDM）を使用して管理されている場合、管理者は Cisco ASDM ログイン ウィンドウまたは [Cisco ASDM ホーム（Cisco ASDM Home）] ペインの [デバイス ダッシュボード（Device Dashboard）] タブに表示される表のリリース情報を参照して、デバイスで実行中のリリースを確認することもできます。

Cisco FTD ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco FTD ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを実行することにより確認できます。デバイスが Cisco FTD ソフトウェア リリース 6.2.2 を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

> show version

------------------[ ftd ]-----------------------

Model : Cisco Firepower 2130 Threat Defense (77) Version 6.2.2 (Build 81)

UUID : 0cd3595a-7efa-11e7-aaa1-ee3989c8bf25

Rules update version : 2017-12-20-001-vrt

VDB version : 290

----------------------------------------------------

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。次の表では、左の列にシスコソフトウェアのリリースを記載しています。右の列は、リリースがこのアドバイザリに記載された脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示しています。

Cisco ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性のための推奨リリース

9.4 より前^1

脆弱性なし

9.4

脆弱性なし

9.51

脆弱性なし

9.6

脆弱性なし

9.7^1

脆弱性なし

9.82

9.8.4

9.9

9.9.2.50

9.10

9.10.1.17

9.12

脆弱性なし

1 Cisco ASA ソフトウェアの 9.4 より前のリリース、Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.5、および 9.7 については、メンテナンスが終了しています。この脆弱性に対する修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

2脆弱性が存在するのは、ソフトウェアリリース9.8.2以降だけです。

Cisco FTD ソフトウェア

Cisco FTD ソフトウェア リリース

この脆弱性のための推奨リリース

6.0

脆弱性なし

6.0.1

脆弱性なし

6.1.0

脆弱性なし

6.2.0

脆弱性なし

6.2.1

6.2.3.12

6.2.2

6.2.3.12

6.2.3

6.2.3.12

6.3.0

6.3.0.3

6.4.0

脆弱性なし

Cisco FTD ソフトウェアの修正済みリリースにアップグレードするには、次のいずれかの操作を行います。

- Cisco Firepower Management Center（FMC）を使用して管理しているデバイスについては、FMC インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

- Cisco Firepower Device Manager（FDM）を使用して管理しているデバイスについては、FDM インターフェイスを使用してアップグレードをインストールします。インストールが完了したら、アクセス コントロール ポリシーを再適用します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-asa-ftd-bypass

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

FTD ソフトウェア リリース 6.3.0.3 が使用可能になったことを示すために FTD の修正済みリリースの表を更新。

修正済みソフトウェア

Final

2019 年 5 月 2 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 5 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。