High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190501-asa-csrf

初公開日 : 2019-05-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvj34599

CVE-2019-1713

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアの Web ベース管理インターフェイスで見つかった脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が該当デバイスでクロスサイト リクエスト フォージェリ（CSRF）攻撃を実行できる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイス上の Web ベース管理インターフェイスの CSRF 防御が不十分なことに起因します。 攻撃者は、悪意のあるリンクにアクセスするようインターフェイスのユーザを誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。 不正利用に成功すると、攻撃者は該当ユーザの特権レベルで任意のアクションを実行できる場合があります。 ユーザが管理者特権を持っている場合、攻撃者が該当デバイスの設定を変更したり、該当デバイスから情報を抽出したり、該当デバイスをリロードしたりできる危険性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-asa-csrf

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASA ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行していて、Web 管理アクセスが有効になっているシスコ製品に影響を与えます。

脆弱性が存在する Cisco ASA ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

Web 管理アクセスが設定されているかどうかの確認

管理者は show running-config http コマンドを使用して Web 管理アクセスが有効になっているかどうかを確認できます。 次の例は、Web 管理機能が有効になっており、10.10.10.0/24 ネットワークから「Management」（管理）インターフェイスを介して Web 管理機能にアクセスできるデバイスに関するコマンドの出力を示しています。

ciscoasa# show running-config http

http server enable

http 10.10.10.0 255.255.255.0 Management

注: デバイスは、http <remote_ip_address> <remote_subnet_mask> <interface_name> コマンドで設定された範囲内の IP アドレスから送信された要求についてのみ、脆弱性を持ちます。

Cisco ASA ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco ASA ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして CLI で show version | include Version コマンドを使用し、その出力を参照することで確認できます。 デバイスが Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.9.2.18 を実行している場合、コマンドの出力は次の例のようになります。

ciscoasa# show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.9.2.18

Device Manager Version 7.4(1)

.

.

.

デバイスが Cisco Adaptive Security Device Manager（ASDM）を使用して管理されている場合、管理者は Cisco ASDM ログイン ウィンドウまたは [Cisco ASDM ホーム（Cisco ASDM Home）] ペインの [デバイス ダッシュボード（Device Dashboard）] タブに表示される表のリリース情報を参照して、デバイスで実行中のリリースを確認することもできます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコでは、Cisco Firepower Threat Defense（FTD）ソフトウェアがこの脆弱性の影響を受けないことを確認しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。 本アドバイザリは以下のアドバイザリを含むコレクションの一部です。お客様におかれましては、これらも考慮したうえでアップグレード ソリューション全体をご確認ください。

- cisco-sa-20190501-asa-csrf： Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアで発見されたクロスサイト リクエスト フォージェリの脆弱性

- cisco-sa-20190501-asa-frpwrtd-dos： Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアの TCP タイマー処理におけるサービス妨害の脆弱性

- cisco-sa-20190501-asa-ftd-dos： Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアおよび Firepower Threat Defense ソフトウェアの WebVPN におけるサービス妨害の脆弱性

- cisco-sa-20190501-asa-ftd-entropy： Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアおよび Firepower Threat Defense ソフトウェアの低エントロピー キーの脆弱性

- cisco-sa-20190501-asa-ftd-ike-dos： Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアの MOBIKE におけるサービス妨害の脆弱性

- cisco-sa-20190501-asaftd-saml-vpn： Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアおよび Firepower Threat Defense ソフトウェアの VPN SAML 認証バイパスの脆弱性

- cisco-sa-20190501-asa-ipsec-dos： Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアの IPsec におけるサービス妨害の脆弱性

- cisco-sa-20190501-firepower-dos： Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアの TCP 入力ハンドラにおけるサービス妨害の脆弱性

- cisco-sa-20190501-frpwr-dos： Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアのパケット処理におけるサービス妨害の脆弱性

- cisco-sa-20190501-frpwr-smb-snort： Cisco Firepower Threat Defense ソフトウェアの SMB プロトコル プリプロセッサ検出エンジンにおけるサービス妨害の脆弱性

- cisco-sa-20190501-sd-cpu-dos： Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス ソフトウェアおよび Firepower Threat Defense ソフトウェアの WebVPN におけるサービス妨害の脆弱性

次の表では、左の列にシスコ ソフトウェアのリリースを記載しています。 中央の列には、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含むリリースを示しています。 右の列は、リリースがこのアドバイザリ集に記載された何らかの脆弱性に該当するかどうか、および、それらすべての脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

ASA ソフトウェア

Cisco ASA ソフトウェア リリース

この脆弱性のための推奨リリース

このアドバイザリ集で説明している脆弱性すべてに対する推奨リリース

9.4^1 前

9.4.4.34

9.4.4.34

9.4

9.4.4.34

9.4.4.34

9.5^1

9.6.4.25

9.6.4.25

9.6

9.6.4.25

9.6.4.25

9.7^1

9.8.4

9.8.4

9.8

9.8.4

9.8.4

9.9

9.9.2.50

9.9.2.50

9.10

9.10.1.17

9.10.1.17

9.12

脆弱性なし

脆弱性なし

1 Cisco ASA ソフトウェアの 9.4 より前のリリース、Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.5、および 9.7 については、メンテナンスが終了しています。 この脆弱性に対する修正を含むサポート対象リリースに移行することをお勧めします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を報告していただいたセキュリティ研究者の Farid Heydari 氏に感謝いたします。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-asa-csrf

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 年 5 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。