High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190501-apic-priv-escalation

初公開日 : 2019-05-01 16:00

最終更新日 : 2019-05-09 16:00

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn09779

CVE-2019-1682

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）ソフトウェアの FUSE ファイルシステム機能の脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が該当デバイスでルートとして特権を昇格できる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスの CLI で発行された特定のコマンド文字列の入力検証が十分に行われないことに起因します。デバイス上の読み取り可能なフォルダ内のファイルに対する書き込み権限を持つ攻撃者が、該当デバイスの特定の定義を変更する可能性があります。エクスプロイトが成功すると、攻撃者が基盤となる FUSE ドライバに細工したコマンドを実行させ、該当デバイスで攻撃者の特権をルートに昇格できる可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-apic-priv-escalation

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、3.2(6i) または 4.1(1i) より前の Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）ソフトウェア リリースを実行している場合に、次のシスコ製品に影響を与えます。該当するソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

デバイスで実行されている APIC ソフトウェアのリリースは、管理者が show version CLI コマンドを使用することで確認できます。次に示すのは、ソフトウェア リリース 4.0(3d) を実行しているデバイスのコマンドの出力例です。

APIC# show version

Role        Id       Name            Version

----------  -------  --------------  -------

controller  1        APIC            4.0(3d)

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5000 シリーズ スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ スイッチング プラットフォーム

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco Application Policy Infrastructure Controller（APIC）ソフトウェア リリース 3.2(6i)、4.1(1i) 以降で修正されています。

該当バージョンのデバイスを実行しているすべてのお客様には、最新のメンテナンス バージョンまたは最新の Long-Lived バージョンにアップグレードすることを推奨します。シスコでは、お客様がhttps://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/recommended-release/b_Recommended_Cisco_ACI_Releases.htmlページにアクセスして、どの修正済みリリースを選択するかを確認することを推奨しています。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性を報告していただいた Octav Opaschi 氏と Detack 社に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-apic-priv-escalation

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

修正済みソフトウェアの情報を更新。

「脆弱性のある製品」および「修正済みリリース」

Final

2019 年 5 月 9 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 5 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。