Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190501-aci-unmeasured-boot

初公開日 : 2019-05-01 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.2

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn09807

CVE-2019-1589

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

アプリケーションセントリックインフラストラクチャ(ACI)モードのCisco Nexus 9000シリーズファブリックスイッチ用ソフトウェアのトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)機能の脆弱性により、認証されていないローカルの攻撃者が物理アクセスで該当デバイスの機密情報を表示できる可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのハードドライブ上のパーティション内で使用されるディスク暗号化キーに対する適切なデータ保護メカニズムの欠如に起因します。攻撃者は、該当デバイスに物理的にアクセスして特定のクリアテキストキーを表示することにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はカスタムのブートプロセスを実行したり、該当デバイスに対してさらに攻撃を実行したりする可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-aci-unmeasured-boot

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、ACIモードのCisco Nexus 9000シリーズファブリックスイッチでCisco NX-OSソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行している場合に影響を与えます。

該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの 脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたDetack GmbHのCostin Enache氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190501-aci-unmeasured-boot

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 5 月 1 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。