Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190417-cdc-hijack

初公開日 : 2019-04-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.1

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvk22605

CVE-2019-1794

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Directory Connectorの検索パス処理における脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者が選択したバイナリをロードできる可能性があります。

この脆弱性は、制御されていない検索パス要素に起因します。攻撃者は、必要なリソースを見つけてロードするためにCisco Directory Connectorで使用される検索パスにバイナリを配置することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。

本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-cdc-hijack

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Directory Connectorに影響します。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

ユーザーの現在の作業ディレクトリよりも前のシステムの場所から、サポートしているダイナミックリンクライブラリ(DLL)を確実に読み込ませるために、管理者はWindowsレジストリでSafeDLLSearchModeが有効になっていることを確認できます。このプロセスの概要については、『Cisco Directory Connector導入ガイド』を参照してください。

警告： Microsoft Windowsベースのデバイスのシステムレジストリを誤って変更すると、重大な問題が発生する可能性があります。シスコとMicrosoftのいずれも、 .regファイルまたはレジストリエディタを使用したレジストリ変更の適用による、不適切なレジストリ変更に起因する問題の解決を保証できません。ユーザ自身の責任でシステムのレジストリを変更します。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-cdc-hijack

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1

初回公開リリース

-

2019年4月17日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。