Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190417-air-ap-cmdinj

初公開日 : 2019-04-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvk66471

CVE-2019-1829

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Ciscoエアロネットシリーズ アクセス ポイント（AP）の CLI の脆弱性は適切な認証なしで根本的な Linux Operating System （OS）へのアクセス権を得る認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。 攻撃者は有効な管理者 デバイス クレデンシャルを必要とします。

脆弱性はある特定の CLI コマンドのためのユーザが指定する入力の不適当な検証が原因です。 攻撃者は影響を受けたデバイスにによって認証し、CLI コマンドのために巧妙に細工された 入力を入れることこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が適切な認証なしで根本的な Linux OS にアクセスを得ることを可能にする可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-air-ap-cmdinj

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は脆弱 な ソフトウェア リリースを実行する場合以下のシスコ製品に影響を及ぼします:

- Aironet 1540 シリーズ AP

- Aironet 1560 シリーズ AP

- Aironet 1800 シリーズ AP

- Aironet 2800 シリーズ AP

- Aironet 3800 シリーズ AP

該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Aironet 1520 シリーズ AP

- Aironet 1530 シリーズ AP

- Aironet 1550 シリーズ AP

- Aironet 1570 シリーズ AP

- ワイヤレス コントローラ

- ワイヤレス LAN コントローラ（WLC）

さらに、Cisco はこの脆弱性が Cisco Lightweight アクセスポイント（LAP）ソフトウェアか Cisco IOSソフトウェアを実行している Cisco Aironet AP に影響を与えないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

Cisco はこの脆弱性を報告するために Marcin Kopec およびドイツ テレコムのハンズ クリスチャン ルドルフに感謝することを望みます。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190417-air-ap-cmdinj

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-April-17

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。