Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190327-mgmtacl

初公開日 : 2019-03-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.3

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvm97704 CSCvk47405

CVE-2019-1759

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IOS XEソフトウェアのギガビットイーサネット管理インターフェイスのAccess Control List（ACL；アクセスコントロールリスト）機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、ギガビットイーサネット管理インターフェイス上に設定されたIPアドレスに到達する可能性があります。

この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェア16.1.1リリースで導入された論理エラーに起因します。この論理エラーにより、管理インターフェイスに対してACLを適用しても機能しません。攻撃者は、管理インターフェイスを介してデバイスにアクセスを試みることで、この問題を不正利用する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策の一部を次に示します。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-mgmtacl

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco IOS XEソフトウェアの脆弱性が存在する16.xリリースを実行し、ギガビットイーサネット管理インターフェイスでアクセスコントロールリスト(ACL)が設定されているシスコデバイスに影響を与えます。本脆弱性は、Cisco IOS XE リリース 16.1.1 で取り込まれました。

脆弱性が存在するソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

ギガビットイーサネット管理インターフェイスの評価

ギガビットイーサネット管理インターフェイスの設定が影響を受けるかどうかを確認するには、管理者がデバイスにログインしてshow running-config | section interface GigabitEthernet0$コマンドを使用して、ip access-groupコマンドまたはipv6 traffic-filter コマンドの存在を確認します。いずれかのコマンドが存在し、設定されている場合、デバイスの設定は影響を受けます。

以下に、show running-config | section interface GigabitEthernet0$コマンドを発行します。

Router# sh running-config | section interface GigabitEthernet0$

interface GigabitEthernet0

vrf forwarding Mgmt-intf

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip access-group 100 in

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XE ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを実行し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS XE ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS Software」、「Cisco IOS XE Software」などのテキストが表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 16.2.1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンドの出力例を示します。

ios-xe-device# show version

Cisco IOS Software, Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version Denali 16.2.1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 27-Mar-16 21:47 by mcpre

.

.

.

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、および Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

アクセスリストがギガビットイーサネット管理インターフェイスに適用されている場合、最初の修正が行われるまでCisco IOS XEソフトウェアリリース16.1.1からは評価されず、その結果ACLがバイパスされます。

すべてのプラットフォームは、Cisco Bug ID CSCvk47405で対応されています。ただし、Cisco Catalyst 9200シリーズスイッチは例外で、Cisco Bug ID CSCvm97704で対応しています。

回避策

TTYを利用する機能の場合、管理者はすべてのVTY回線にアクセスコントロールリスト(ACL)を適用できます。これにより、次の例に示すように、これらのアプリケーションに対するこの脆弱性を軽減できます。

!

! Create the Access Control List

!

ip access-list standard Mgmt-Int-ACL

remark *** Allow Trusted Hosts ***

permit 192.168.0.1

remark *** Deny all Others ***

deny   any

!

! Applied the ACL to the VTY lines

!

line vty 0 4

access-class Mgmt-Int-ACL in

!

! Applied to the http server (if enabled)

!

ip http access-class ipv4 Mgmt-Int-ACL

デバイスでアクセス可能であるが、TTYアプリケーション固有のACL（サポートされている場合）を使用しないアプリケーションは、設定する必要があります。たとえば、HTTPサーバが有効になっている場合です。HTTPサーバACLを適用するには、次の例を参照してください。

!

! Create the Access Control List

!

ip access-list standard Mgmt-Int-ACL

remark *** Allow Trusted Hosts ***

permit 192.168.0.1

remark *** Deny all Others ***

deny   any

!

! Applied to the http server (if enabled)

!

ip http access-class ipv4 Mgmt-Int-ACL

TTYを割り当てる必要がなく、アプリケーション固有のACLをサポートしないデバイスでアクセス可能なアプリケーションは、引き続き公開されます。TFTPとFTPの2つの例があります。

修正済みソフトウェア

該当するソフトウェアリリースと修正済みソフトウェアリリースの詳細については、Cisco IOSソフトウェアチェッカーを参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS および IOS XE ソフトウェア

お客様が Cisco IOS ソフトウェアおよび IOS XE ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断するため、シスコは Cisco IOS Software Checker ツールを提供しています。このツールを使用すると、特定のソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されているシスコセキュリティアドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.comのCisco IOS Software Checkerを使用するか、次のフィールドにCisco IOSまたはIOS XEソフトウェアリリース(たとえば、15.1(4)M2や3.13.8S)を入力します。

デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアのチェックには、結果は、高セキュリティへの影響の評価 (サー) または重大な脆弱性にのみが含まれています。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com の Cisco IOS ソフトウェア チェッカーを使用して、[Impact Rating] ドロップダウン リストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

Cisco IOS XE ソフトウェア リリースと Cisco IOS ソフトウェア リリースのマッピングについては、Cisco IOS XE ソフトウェアのリリースに応じて「Cisco IOS XE 2 Release Notes」、「Cisco IOS XE 3S Release Notes」、または「Cisco IOS XE 3SG Release Notes」を参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-mgmtacl

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 3 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。