Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190327-c6500

初公開日 : 2019-03-27 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvk25074

CVE-2019-1758

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Catalyst 6500シリーズスイッチ上のCisco IOSソフトウェアの802.1x機能の脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が認証前にネットワークにアクセスできる可能性があります。

この脆弱性は、プロセスパスでの802.1xパケットの処理方法に起因します。攻撃者は、802.1xが設定されたポートでネットワークへの接続を試みることにより、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者はネットワークへのアクセスを断続的に取得する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-c6500

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、802.1x機能が、特定のインターフェイス上でauthentication host-modeがmulti-domain、authentication violationがrestrict、closed authentication modeでイネーブルにされている場合、Cisco IOSソフトウェアの脆弱なリリースを実行しているCisco Catalyst 6500シリーズスイッチに影響を与えます。

脆弱性が存在するソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

802.1x設定の評価

802.1x機能がデバイスを脆弱にする方法で設定されているかどうかを確認するには、次のタスクを実行します。

1. 管理者はデバイスにログインし、show running-config | include multi-domainコマンドを使用して、インターフェイス設定にauthentication host-mode multi-domainコマンドが存在するかどうかを確認します。コマンドから出力が返されない場合、そのデバイスは脆弱ではありません。コマンドの出力が返された場合は、authentication host-mode multi-domainコマンドを使用してすべてのインターフェイスを特定し、次のステップに進みます。

2. 前のステップで特定した各インターフェイスについて、管理者はCLIでshow running-configコマンドを使用して、authentication openの存在を確認できます。認証モードがopenに設定されているインターフェイスごとに、そのインターフェイス上のデバイスに対する脆弱性はありません。他のすべてのインターフェイスについては、次の手順を実行します。

3. 前の手順で特定したインターフェイスごとに、管理者はCLIでshow running-configコマンドを使用して、authentication violation restrictの存在を確認できます。このコマンドが存在する場合、インターフェイスは脆弱です。

次に、該当する設定の例を示します。

interface GigabitEthernet1/4/1

switchport

switchport

switchport access vlan 100

switchport mode access

switchport voice vlan 101

authentication event fail action next-method

authentication event server dead action authorize voice

authentication event server alive action reinitialize

authentication host-mode multi-domain

authentication order dot1x mab

authentication priority dot1x mab

authentication port-control auto

authentication periodic

authentication timer reauthenticate server

authentication violation restrict

mab

dot1x pae authenticator

dot1x timeout tx-period 2

spanning-tree portfast edge

spanning-tree bpduguard enable

次に、該当しない設定の例を示します。

interface GigabitEthernet1/4/1

switchport

switchport

switchport access vlan 100

switchport mode access

switchport voice vlan 101

authentication event fail action next-method

authentication event server dead action authorize voice

authentication event server alive action reinitialize

authentication host-mode multi-domain

authentication open

authentication order dot1x mab

authentication priority dot1x mab

authentication port-control auto

authentication periodic

authentication timer reauthenticate server

authentication violation shutdown

mab

dot1x pae authenticator

dot1x timeout tx-period 2

spanning-tree portfast edge

spanning-tree bpduguard enable

Cisco IOS ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS ソフトウェア リリースは、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを使用し、表示されるシステム バナーを参照することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco Internetwork Operating System Software」や「Cisco IOS Software」などのテキストが表示されます。バナーにはインストールされたイメージ名もカッコ内に表示され、その後ろに、Cisco IOS ソフトウェアのリリース番号とリリース名が表示されます。一部のシスコ デバイスでは、show version コマンドをサポートしていなかったり、別の出力が表示されたりします。

次に、Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.5(2)T1 が実行されていて、インストールされているイメージ名が C2951-UNIVERSALK9-M であるデバイスでのコマンド出力例を示します。

Router> show version

Cisco IOS Software, C2951 Software (C2951-UNIVERSALK9-M), Version 15.5(2)T1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-Jun-15 09:32 by prod_rel_team

.

.

.

Cisco IOS ソフトウェア リリースの命名と番号付けの規則に関する詳細は、『Cisco IOS and NX-OS Software Reference Guide』を参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が Cisco IOS XE ソフトウェア、Cisco IOS XR ソフトウェア、Cisco NX-OS ソフトウェアには影響を与えないことを確認しました。

詳細

この脆弱性は、影響を受ける設定ポートでホストがすでに認証され、不正モードの新しいホストが接続を試みる場合に不正利用される可能性があります。この影響は、認証前にネットワークへのアクセスが断続的になることです。

回避策

ポートがauthentication violation shutdown|protectこの脆弱性は不正利用できません。

修正済みソフトウェア

該当するソフトウェアリリースと修正済みソフトウェアリリースの詳細については、Cisco IOSソフトウェアチェッカーを参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

Cisco IOS ソフトウェア

お客様が Cisco IOS ソフトウェアの脆弱性による侵害の可能性を判断できるよう、シスコでは Cisco IOS Software Checker ツールを提供しています。このツールにより、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースに該当するシスコ セキュリティ アドバイザリ、および各アドバイザリで説明されている脆弱性が修正された最初のリリース（「First Fixed」）を特定できます。また該当する場合、そのリリースに関するすべてのアドバイザリの脆弱性が修正された最初のリリース（「Combined First Fixed」）を特定できます。

このツールを使用して次のタスクを実行できます。

- ドロップダウン リストからリリース（複数可）を選択するか、分析対象となるローカル システムからファイルをアップロードして、検索を開始する

- show version コマンドの出力をツールで解析する

- カスタマイズした検索（過去に公開されたすべてのシスコ セキュリティ アドバイザリを検索対象に入れたり、特定のアドバイザリのみ、または最新のバンドル資料のすべてのアドバイザリを含めるなど）を作成する

リリースが、公開されているシスコセキュリティアドバイザリのいずれかに該当するかどうかを確認するには、Cisco.comのCisco IOS Software Checkerを使用するか、次のフィールドにCisco IOSソフトウェアリリース(たとえば、15.1(4)M2)を入力します。

デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアのチェックには、結果は、高セキュリティへの影響の評価 (サー) または重大な脆弱性にのみが含まれています。「中間」の SIR 脆弱性の結果を含めるには、Cisco.com の Cisco IOS ソフトウェア チェッカーを使用して、[Impact Rating] ドロップダウン リストの [中間（Medium）] チェックボックスをオンにします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190327-c6500

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 3 月 27 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。