High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190320-ip-phone-rce

初公開日 : 2019-03-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn72540 CSCvn56168 CSCvo05687

CVE-2019-1716

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco IP Phone 7800 および Cisco IP Phone 8800 シリーズ Session Initiation Protocol（SIP）ソフトウェアの Web ベース管理インターフェイスの脆弱性により、不正なリモートの攻撃者がサービス妨害（DoS）状態を引き起こしたり、任意のコードを実行したりする可能性があります。

この脆弱性は、ソフトウェアによるユーザ認証時のユーザ入力の検証が不適切なことに起因しています。攻撃者がこの脆弱性を不正利用して、HTTP を使用して該当デバイスにアクセスし、悪意のあるユーザ クレデンシャルを入力する可能性があります。不正利用に成功すると、攻撃者は該当デバイスのリロードをトリガーし、DoS 状態を引き起こしたり、アプリケーション ユーザの権限で任意のコードを実行したりする可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190320-ip-phone-rce

該当製品

脆弱性のある製品

以下のリリース以前の SIP ソフトウェアを実行する Cisco IP Phone 7800 シリーズおよび 8800 シリーズで、Web サービス機能を有効にしている場合に、この脆弱性の影響を受けます。

- Unified IP Conference Phone 8831 向け 10.3(1)SR5

- Wireless IP Phone 8821 および 8821-EX 向け 11.0(4)SR3

- 残りの IP Phone 7800 および 8800 シリーズ向け 12.5(1)SR1

注：SIPソフトウェアでは、Webサービス機能はデフォルトで無効になっています。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、マルチプラットフォーム ファームウェアを実行する IP フォンがこの脆弱性の影響を受けないことを確認しました。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、以下の SIP ソフトウェアのリリースでは修正されています。

- Cisco Unified IP Conference Phone 8831 向け 10.3(1)SR5 以降

- Cisco Wireless IP Phone 8821 および 8821-EX 向け 11.0(4)SR3 以降

- 残りの Cisco IP Phone 7800 および 8800 シリーズ向け 12.5(1)SR1 以降

SIP ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center にアクセスして次の手順でダウンロードできます。

1. [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

2. [コラボレーションエンドポイント（Collaboration Endpoints）] > [IPフォン（IP Phones）] > [IP Phone 7800シリーズ（IP Phone 7800 Series）] または [IP Phone 8800シリーズ（IP Phone 8800 Series] > [モデル（Model）] > [Session Initiation Protocol (SIP)ソフトウェア（Session Initiation Protocol (SIP) Software）] を選択します。

3. [Session Initiation Protocol (SIP)ソフトウェア（Session Initiation Protocol (SIP) Software）] ページの左側のペインを使用して、リリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性をそれぞれ報告していただいた modzero AG 社の David Gullasch 氏と DarkMatter 社の Denys Vozniuk 氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190320-ip-phone-rce

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 3 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。