High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190306-nxos-sig-verif

初公開日 : 2019-03-06 16:00

最終更新日 : 2019-04-15 14:48

バージョン 1.2 : Final

CVSSスコア : 6.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvk70903 CSCvk70905 CSCvj14135

CVE-2019-1615

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアのイメージ署名検証機能における脆弱性により、管理者レベルのクレデンシャルを持つ認証されたローカル攻撃者が、悪意のあるソフトウェア イメージを該当デバイスにインストールできるようになります。

この脆弱性は、ソフトウェア イメージのデジタル署名が正しく検証されないことに起因しています。 攻撃者が、該当デバイスに未署名のソフトウェア イメージをロードすることにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。 エクスプロイトに成功すると、攻撃者は、悪意のあるソフトウェア イメージをブートできるようになります。

注: この脆弱性を修正するには、ソフトウェア アップグレードの一部として BIOS をアップグレードする必要があります。 詳細については、このアドバイザリの「詳細情報」の項を参照してください。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-sig-verif

このアドバイザリは、2019 年 3 月に公開された、Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。このバンドルの中には、26 件の脆弱性に関する 25 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。 これらのアドバイザリとリンクの一覧については、以下を参照してください。 シスコのイベント対応： 2019 年 3 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、後続のサブセクションに記載されているシスコ製品が次のすべての条件を満たしている場合、それらの製品に影響を与えます。

- 特定の製品 ID（PID）

- 影響を受ける BIOS バージョンを実行している

- Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行している

お客様が脆弱なデバイスであることを示すデバイスの特徴を識別できるよう、このアドバイザリでは、デバイスの PID、実行中の BIOS バージョン、および実行中の Cisco NX-OS ソフトウェア リリースを確認する方法の詳細を示します。

影響を受けるシスコ製品

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

影響を受ける製品の ID と BIOS バージョン

この項の表には、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けるシスコ製品の PID の詳細が示されています。 これらの表に記載されていない PID については、この脆弱性の影響を受けるのかどうかは不明です。 最初の修正済みバージョンより前の BIOS バージョンは、この脆弱性の影響を受けます。

Nexus 3000 シリーズ スイッチ

Nexus 3000 の PID

最初の修正済み BIOS バージョン

N3K-C31128PQ-10GE

7.63

N3K-C3132C-Z

N3K-C3164Q-40GE

N3K-C3232C

N3K-C3264Q

8.34

ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチとスタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Nexus 9000 の PID

最初の修正済み BIOS バージョン

N9K-C92160YC-X

N9K-C92304QC

N9K-C9232C

N9K-C9236C

N9K-C9272Q

N9K-C93108TC-EX

N9K-C93120TX

N9K-C93128TX

N9K-C93180YC-EX

N9K-C9332PQ

N9K-C9372PX

N9K-C9372PX-E

N9K-C9372TX

N9K-C9372TX-E

N9K-C9396PX

N9K-C9396TX

7.63

N9K-SUP-A

N9K-SUP-B

8.34

Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

Nexus 9500 の PID

最初の修正済み BIOS バージョン

N9K-SUP-B

8.34

影響を受ける Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco NX-OS の製品 ID の確認

管理者は、デバイスの CLI で show inventory コマンドを使用することにより製品 ID を確認できます。 PID N3K-C3232C のデイバスの場合、コマンドの出力例は次のようになります。

switch# show inventory

NAME: "Chassis",  DESCR: "Nexus3000 C3232C Chassis"

PID: N3K-C3232C          ,  VID: V02 ,  SN: FOC20291JA0

NAME: "Slot 1",  DESCR: "32x40/100G QSFP28 2x10G SFP+ Ethernet Module"

PID: N3K-C3232C          ,  VID: V02 ,  SN: FOC20291JA0

NAME: "Power Supply 1",  DESCR: "Nexus3000 C3232C Chassis Power Supply"

PID: NXA-PAC-650W-PI     ,  VID: V01 ,  SN: LIT20362Z6G

Cisco NX-OS の BIOS バージョンの確認

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することにより、デバイスで実行されている Cisco NX-OS の BIOS バージョンを確認できます。 デバイスが Cisco NX-OS BIOS バージョン 8.32 を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

N9K-A# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

<snip>

.

.

.

Software

BIOS: version 08.32

Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。 デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I5(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

nxos-switch# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (C) 2002-2016, Cisco and/or its affiliates.

All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under their own

licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and

unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,

including but not limited to warranties of merchantability and fitness

for a particular purpose. Certain components of this software are

licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or

GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.

A copy of each such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software

BIOS: version 07.57

NXOS: version 7.0(3)I5(1) [build 7.0(3)I5(0.9)]

BIOS compile time:  06/29/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I5.0.9.bin

NXOS compile time:  8/1/2016 23:00:00 [08/02/2016 00:30:32]

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- FirePOWER 2100 シリーズ ファイアウォール

- FirePOWER 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

この脆弱性を修正するには BIOS のアップグレードが必要です。BIOS アップグレードは、 install all コマンドを使用して修正済みの Cisco NX-OS ソフトウェア リリースにアップグレードするときにインストールされます。 ソフトウェアをアップグレードするために install all コマンドを実行すると、設定の互換性チェックと BIOS アップグレードが自動的に行われます。 BIOS のアップグレード方法と install all コマンドの使用方法については、次の Cisco NX-OS ソフトウェアのアップグレードに関するドキュメントに詳細が記載されています。

Cisco Nexus 3000 シリーズ NX-OS ソフトウェア アップグレード/ダウングレード ガイド リリース 9.x

Cisco Nexus 9000 シリーズ NX-OS アップグレード/ダウングレード ガイド リリース 9.x

注: 修正済みのソフトウェア リリースで脆弱性が存在する PID を実行しているお客様の場合、ソフトウェアのインストール時に BIOS がアップグレードされなかった可能性があります。 そのようなお客様については、BIOS で修正済みの BIOS バージョン（最初の修正バージョンか後続の修正バージョン）が実行されているかどうかを確認することをお勧めします。

インストール済みの BIOS バージョンの確認方法は、このアドバイザリの「 Cisco NX-OS の BIOS バージョンの確認」の項に記載されています。

Trust Center のダウンロードには、シスコ ソフトウェア イメージ ファイルの信頼性を確認する方法が記載されています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。 完全なアップグレード ソリューションを確認するにあたっては、このアドバイザリが、公開されたバンドルの一部であることを考慮する必要があります。 バンドル アドバイザリの完全なリストは、次のページにあります。 シスコのイベント レスポンス： 2019 年 3 月に公開された Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドル。

次の表では、左の列に Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。 中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。 右の列では、今回のアドバイザリ バンドルに記載された脆弱性全体に対する最初の修正リリースを、影響を受けるソフトウェア リリースごとに記載しています。

各表の右の列に記載されているリリースには、脆弱性に対する修正が含まれていますが、このアドバイザリに関連する修正については、ソフトウェア アップグレードの一部として BIOS をアップグレードする必要があります。 この項に示すいずれかの製品のソフトウェアをアップグレードする場合は、この情報を網羅したアドバイザリに記載されている BIOS アップグレードと、該当製品の ID および BIOS バージョンの詳細を確認することをお勧めします。

Nexus 3000 シリーズ スイッチ： CSCvj14135

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されている脆弱性全体に対する最初の修正リリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I4

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

9.2(1)

脆弱性なし

9.2(2)

ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ： CSCvk70903

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されている脆弱性全体に対する最初の修正リリース

13.1 より前

13.2(1l)

14.0(3d)

13.1

13.2(1l)

14.0(3d)

13.2

脆弱性なし

14.0(3d)

14.0

脆弱性なし

14.0(3d)

スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ： CSCvj14135

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されている脆弱性全体に対する最初の修正リリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I4

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール： CSCvk70905

Cisco NX-OS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリ バンドルに記載されている脆弱性全体に対する最初の修正リリース

7.0(3)F1

7.0(3)F3(5)

7.0(3)F3(5)

7.0(3)F2

7.0(3)F3(5)

7.0(3)F3(5)

7.0(3)F3

7.0(3)F3(5)

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

関連情報

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-sig-verif

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.2

PID が含まれる更新済脆弱性が存在する製品 セクションは- N3K-C3232C.

脆弱性のある製品

最終版

2019-April-15

1.1

7.0(3)I4以前のソフトウェア リリースに関する Nexus 9000（スタンドアロン NX-OS モード）の修正済みソフトウェアの表を更新。

修正済みソフトウェア

最終版

2019 年 3 月 19 日

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019 年 3 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。