High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190306-nxos-pe

初公開日 : 2019-03-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvk71078 CSCvj58962

CVE-2019-1596

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの Bash シェル実行における脆弱性により、認証されたローカル攻撃者が、特権レベルを root に昇格できるようになります。攻撃者は、有効なユーザ クレデンシャルで認証する必要があります。

この脆弱性は、システムの実行可能ファイルの権限が不適切であることに起因しています。攻撃者が、デバイスで認証を行って Bash プロンプトで細工されたコマンドを入力することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は、特権レベルを root に昇格できるようになります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-pe

このアドバイザリは、2019 年 3 月に公開された、Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。このバンドルの中には、26 件の脆弱性に関する 25 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I5(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

nxos-switch# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (C) 2002-2016, Cisco and/or its affiliates.

All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under their own

licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and

unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,

including but not limited to warranties of merchantability and fitness

for a particular purpose. Certain components of this software are

licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or

GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.

A copy of each such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software

BIOS: version 07.57

NXOS: version 7.0(3)I5(1) [build 7.0(3)I5(0.9)]

BIOS compile time:  06/29/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I5.0.9.bin

NXOS compile time:  8/1/2016 23:00:00 [08/02/2016 00:30:32]

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- FirePOWER 2100 シリーズ ファイアウォール

- FirePOWER 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

NX-OS の CLI に加え、Cisco NX-OS ソフトウェアは、ユーザが入力したコマンドやシェル スクリプトから読み取られたコマンドを解釈する、Bash シェルへのアクセスをサポートできます。Bash は、デバイスの基盤となる Linux システムへのアクセスを可能にし、そうしたシステムの管理に使用されます。Cisco NX-OS ソフトウェアでは、Cisco NX-OS の dev-ops ロールか Cisco NX-OS の network-admin ロールに関連するユーザ アカウントから Bash シェルにアクセスできます。

詳細については、『Cisco NX-OS プログラマビリティ ガイド』の 「Bash」の章を参照してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約を結んでいないお客様、およびサードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できないお客様は、Cisco TACに連絡してアップグレードを入手してください。https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。完全なアップグレード ソリューションを確認するにあたっては、このアドバイザリが公開されたバンドルの一部であることを考慮する必要があります。次のページに、バンドルアドバイザリの完全なリストを示します。Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication。

次の表では、左の列に Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

各表の右の列に記載されているリリースには、脆弱性に対する修正が含まれていますが、Cisco NX-OS ソフトウェアのイメージ署名検証の脆弱性に関連する修正については、ソフトウェア アップグレードの一部として BIOS をアップグレードする必要があります。以下に示すいずれかの製品のソフトウェアをアップグレードする場合は、このアドバイザリに記載されている BIOS アップグレードと、該当製品の ID および BIOS バージョンの詳細を参照することをお勧めします。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

Nexus 3000シリーズスイッチ:CSCvj58962

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

Nexus 3500プラットフォームスイッチ：CSCvj58962

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.0(2)A8 より前

脆弱性なし

6.0(2)A8(11)

6.0(2)A8

脆弱性なし

6.0(2)A8(11)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

Nexus 3600プラットフォームスイッチ:CSCvk71078

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)1

7.0(3)F3(3c)2

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

1脆弱性が確認された最初のリリースは 7.0(3)F3(1) です。

2この脆弱性は、7.0(3)F3(4) では修正されていませんが、7.0(3)F3(5) で修正されています。

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvj58962

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

Nexus 9500 Rシリーズラインカードおよびファブリックモジュール：CSCvk71078

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)1

7.0(3)F3(3c)2

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

1脆弱性が確認された最初のリリースは 7.0(3)F3(1) です。

2この脆弱性は、7.0(3)F3(4) では修正されていませんが、7.0(3)F3(5) で修正されています。

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-pe

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 3 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。