High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190306-nxos-npv-dos

初公開日 : 2019-03-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvk44504

CVE-2019-1617

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの Fibre Channel over Ethernet（FCoE）N ポート仮想化（NPV）プロトコル実装における脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害（DoS）状態を引き起こせるようになります。

この脆弱性は、fcoe-npv 機能のアンインストール時に FCoE パケットが正しく処理されないことに起因しています。攻撃者が、隣接ホストから該当デバイスに FCoE フレームを次々と送信することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。攻撃者が、エクスプロイトによってパケットを増幅できるようになり、その結果インターフェイスが飽和して DoS 状態が引き起こされることがあります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-npv-dos

このアドバイザリは、2019 年 3 月に公開された、Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。このバンドルの中には、26 件の脆弱性に関する 25 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

脆弱性が存在するのは、次の Nexus 9000 シリーズの PID のみです。

- N9K-C92160YC-X

- N9K-C9272Q

- N9K-C9236C

- N9K-C93180YC-EX

- N9K-X9732C-EX

- N9K-C93180LC-EX

- N9K-C93180YC-FX

- N9K-X9736C-FX

システムの PID を表示するには、show inventory CLI コマンドを使用します。

9K-A# show inventory

NAME: "Chassis",  DESCR: "Nexus9000 C93128TX Chassis"

PID: N9K-C93128TX        ,  VID: V02 ,  SN: SAL1822TF13

NAME: "Slot 1",  DESCR: "1/10G-T Ethernet Module"

PID: N9K-C93128TX        ,  VID: V02 ,  SN: SAL1822TF13

NAME: "Slot 2",  DESCR: "40G Ethernet Expansion Module"

PID: N9K-M12PQ           ,  VID: V01 ,  SN: SAL1910AMHD

注：この脆弱性が発生するには、次のすべての条件を満たす必要があります。

- 該当デバイスが vPC ピア スイッチとして設定されている。

- fcoe-npv 機能をアンインストールする。

詳細については、「詳細」を参照してください。

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I5(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

nxos-switch# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (C) 2002-2016, Cisco and/or its affiliates.

All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under their own

licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and

unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,

including but not limited to warranties of merchantability and fitness

for a particular purpose. Certain components of this software are

licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or

GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.

A copy of each such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software

BIOS: version 07.57

NXOS: version 7.0(3)I5(1) [build 7.0(3)I5(0.9)]

BIOS compile time:  06/29/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I5.0.9.bin

NXOS compile time:  8/1/2016 23:00:00 [08/02/2016 00:30:32]

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

該当デバイスは、「 脆弱性が存在する製品」の項に概説されている設定の場合に脆弱になります。これらの状態を特定するにあたっては、次のコマンドが役に立ちます。

vPC 設定のステータスを確認するには、show vpc brief CLI コマンドを使用します。

9K-A# show vpc brief

Legend:

(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link

vPC domain id                     : 10

Peer status                       : peer adjacency formed ok

vPC keep-alive status             : peer is alive

Configuration consistency status  : success

Per-vlan consistency status       : success

Type-2 inconsistency reason       : Consistency Check Not Performed

vPC role                          : primary

Number of vPCs configured         : 1

Peer Gateway                      : Enabled

Dual-active excluded VLANs        : -

Graceful Consistency Check        : Enabled

Auto-recovery status              : Disabled

Delay-restore status              : Timer is off.(timeout = 30s)

Delay-restore SVI status          : Timer is off.(timeout = 10s)

vPC Peer-link status

---------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Active vlans

--   ----   ------ --------------------------------------------------

1    Po1    up     1

vPC status

----------------------------------------------------------------------

id   Port   Status Consistency Reason                     Active vlans

--   ----   ------ ----------- ------                     ------------

10   Po10   up     success     success                    1

fcoe-npv 機能のステータスを確認するには、show feature-set CLI コマンドを使用します。

9K-A# show feature-set

Feature Set Name      ID        State

--------------------  --------  --------

fex                    3          uninstalled

mpls                   4          uninstalled

fabric                 7          uninstalled

fcoe-npv               8          uninstalled

セキュリティ侵害の痕跡

デバイスが「脆弱性が存在する製品」の項に概説されている設定になっている場合、vPC ピア リンク以外の Rx 入力レートが比較的低く、該当の Nexus 9000 シリーズ スイッチの vPC ペアで有効になっているすべてのインターフェイスの Tx レートが高いと、侵害が発生している可能性があります。

インターフェイススループットの統計情報を表示するには、show interface counter table CLIコマンドを使用します（egrep -v "0.0 0.0% 0.0 0.0%"。RxおよびTx列の統計情報がゼロのインターフェイスは除く）。

9K-A# sh int counter table | egrep -v "0.0      0.0%     0.0      0.0%"

Collecting and processing interface statistics ...

------------------------------------------------------------------------

Port            Description     Intvl    Rx Mbps  Rx %    Tx Mbps  Tx %

------------------------------------------------------------------------

Ethernet1/49    vPC_Peer_Link   30/30    36078.7  90.2%   36078.7  90.2%

Ethernet1/50/1  N/A             30/30    2.5      0.0%    9019.6   90.2%

Ethernet1/50/2  N/A             30/30    0.0      0.0%    9019.6   90.2%

port-channel36  N/A             30/30    2.5      0.0%    9019.6   90.2%

port-channel100 vPC_Peer_Link   30/30    36078.7  90.2%   36078.7  90.2%

9K-B# sh int counter table | egrep -v "0.0      0.0%     0.0      0.0%"

Collecting and processing interface statistics ...

-------------------------------------------------------------------------

Port            Description      Intvl    Rx Mbps  Rx %    Tx Mbps  Tx %

-------------------------------------------------------------------------

Ethernet1/49    vPC_Peer_Link    30/30    36078.3  90.2%   36078.3  90.2%

Ethernet1/50/1  N/A              30/30    0.0      0.0%    9019.6   90.2%

port-channel36  N/A              30/30    0.0      0.0%    9019.6   90.2%

port-channel100 vPC_Peer_Link    30/30    36078.3  90.2%   36078.3  90.2%

侵害が発生している可能性を示すもう 1 つの状態としては、出力破棄が挙げられます。出力破棄を確認するには、show interface counter errors non-zero CLI コマンドを使用します。

9K-A# sh int counter errors non-zero

-------------------------------------------------------------------------

Port        Align-Err   FCS-Err  Xmit-Err  Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

-------------------------------------------------------------------------

Eth1/49             0         0         0        0          0      426242

Eth1/50/1           0         0         0        0          0  9916163951

Eth1/50/2           0         0         0        0          0  9934560747

Po36                0         0         0        0          0  9916163951

Po100               0         0         0        0          0      426242

9K-B# sh int counter errors non-zero

-------------------------------------------------------------------------

Port        Align-Err   FCS-Err  Xmit-Err  Rcv-Err  UnderSize OutDiscards

-------------------------------------------------------------------------

Eth1/50/1           0         0         0        0          0  9915689573

Po36                0         0         0        0          0  9915689573

デバイスの出力、または上記の情報に関して不明な点がある場合は、Cisco TAC までお問い合わせください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。完全なアップグレード ソリューションを確認するにあたっては、このアドバイザリが公開されたバンドルの一部であることを考慮する必要があります。次のページに、バンドルアドバイザリの完全なリストを示します。Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication。

次の表では、左の列に Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

各表の右の列に記載されているリリースには、脆弱性に対する修正が含まれていますが、Cisco NX-OS ソフトウェアのイメージ署名検証の脆弱性に関連する修正については、ソフトウェア アップグレードの一部として BIOS をアップグレードする必要があります。以下に示すいずれかの製品のソフトウェアをアップグレードする場合は、このアドバイザリに記載されている BIOS アップグレードと、該当製品の ID および BIOS バージョンの詳細を参照することをお勧めします。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvk44504

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 よりも前

脆弱性なし

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I4

脆弱性なし

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(5)

7.0(3)I7(6)

9.2

9.2(2)

9.2(2)

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-npv-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 3 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。