High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190306-nxos-fabric-dos

初公開日 : 2019-03-06 16:00

最終更新日 : 2019-03-19 20:55

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 8.6

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvj10181 CSCvh99066 CSCvj10183 CSCvj10176 CSCvj10178

CVE-2019-1616

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OS ソフトウェアの Cisco Fabric Services コンポーネントにおける脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者が、バッファ オーバーフローを引き起こせるようになり、サービス妨害（DoS）状態になる可能性があります。

この脆弱性は、Cisco Fabric Services パケットが十分に検証されていないことに起因しています。細工された Cisco Fabric Services のパケットが該当デバイスに送信されると、本脆弱性がエクスプロイトされる危険性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は、デバイスでバッファ オーバーフロー状態を引き起こせるようになり、プロセスがクラッシュして DoS 状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-fabric-dos

このアドバイザリは、2019 年 3 月に公開された、Cisco FXOS および NX-OS ソフトウェアのセキュリティ アドバイザリ バンドルの一部です。このバンドルの中には、26 件の脆弱性に関する 25 件のシスコ セキュリティ アドバイザリが含まれています。アドバイザリの完全なリストとそのリンクについては、『 Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication』を参照してください。

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

Cisco Fabric Services を使用するようにデバイスが設定されているかどうかを判断する方法については、このアドバイザリの「詳細」の項を参照してください。

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。デバイスが Cisco NX-OS ソフトウェア リリース 7.0(3)I5(1) を実行している場合、コマンドの出力例は次のようになります。

nxos-switch# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (C) 2002-2016, Cisco and/or its affiliates.

All rights reserved.

The copyrights to certain works contained in this software are

owned by other third parties and used and distributed under their own

licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and

unless otherwise stated, there is no warranty, express or implied,

including but not limited to warranties of merchantability and fitness

for a particular purpose. Certain components of this software are

licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or

GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or

Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.

A copy of each such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and

http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and

http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software

BIOS: version 07.57

NXOS: version 7.0(3)I5(1) [build 7.0(3)I5(0.9)]

BIOS compile time:  06/29/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I5.0.9.bin

NXOS compile time:  8/1/2016 23:00:00 [08/02/2016 00:30:32]

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- FirePOWER 2100 シリーズ ファイアウォール

- FirePOWER 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

詳細

Cisco Fabric Services は、同一ネットワーク上にあり仮想ポート チャネル（vPC）を使用するシスコ デバイス間で、設定データを配信・同期するための共通インフラストラクチャです。Cisco Fabric Services との互換性があり、その使用が有効になっているアプリケーションおよび機能の設定データが含まれます。たとえば、分散型デバイス エイリアス サービス、Network Time Protocol（NTP）、ユーザと管理者のロールを挙げることができます。

データを配信および同期するために、Cisco Fabric Services は次の配信タイプのいずれかを使用するように設定できます。

- Cisco Fabric Services over Fibre Channel(CFSoFC)：仮想ストレージエリアネットワーク(VSAN)などのファイバチャネル(FC)上でデータを配信します。CFSoFC 配信はデフォルトで有効になっています。

- Cisco Fabric Services over Ethernet(CFSoE)：イーサネットネットワーク上でデータを配信します。CFSoE のパケットは、vPC スイッチ ペア間で状態を同期するために使用される、vPC ピア リンクのみを通過します。CFSoE 配信はデフォルトで無効になっています。

- Cisco Fabric Services over IP(CFSoIP):IPv4またはIPv6ネットワーク上でデータを配信します。CFSoIP 配信はデフォルトで無効になっています。

このアドバイザリに記載された脆弱性は、該当ソフトウェアが、配信操作中および同期操作中に受信する Cisco Fabric Services のパケットを処理するときに不十分な入力検証が発生する可能性があることに起因しています。脆弱性をエクスプロイトするために、何らかのアプリケーションが Cisco Fabric Services を使用できるようになっている必要はありません。代わりに、エクスプロイトは、Cisco Fabric Services のどの配信タイプがデバイスに対して設定されているかに依存します。さらに、どの配信タイプが設定されているかに基づいて、攻撃ベクトルは次のように異なります。

- CFSoFC：デバイスにFCポートが設定されている場合、Fibre Channel over Ethernet(FCoE)またはFibre Channel over IP(FCIP)を介して攻撃が発生する可能性があります。このシナリオでは、攻撃は、管理プレーンではなく、いずれかの FC ポートのデータ プレーンで成功する可能性があります。デバイスの FC ポートが設定されていない場合、この配信タイプを使用して脆弱性をエクスプロイトすることはできません。

- CFSoE:vPCピアリンクに直接アクセスする攻撃者からの攻撃の可能性があります。その他のピア、ネイバー、または vPC 接続デバイスを使用して脆弱性をエクスプロイトすることはできません。

- CFSoIP:デバイスの管理インターフェイスにIPネットワーク接続している任意のノードから攻撃を受ける可能性があります。このシナリオでは、データ プレーンからの攻撃が成功する可能性はありません。

デバイスで複数の配信タイプの使用が有効になっている場合は、デバイスに対して、それらすべての配信タイプに適用可能な攻撃ベクトルが存在します。

管理者は、次の例に示すように、デバイスの CLI で show cfs status コマンドを使用して、設定情報を表示し、デバイスの Cisco Fabric Services の配信ステータスをチェックできます。

switch# show cfs status

Distribution : Enabled

Distribution over IP : Disabled

IPv4 multicast address : 239.255.70.83

IPv6 multicast address : ff15::efff:4653

Distribution over Ethernet : Disabled

前に示した例では、コマンド出力の Distribution フィールドの値が Enabled であることが、デバイスで Cisco Fabric Services が有効になっていること、および Cisco Fabric Services のデフォルトの配信タイプ（CFSoFC）を使用するようにデバイスが設定されていることを示しています。Distribution over IP フィールドと Distribution over Ethernet フィールドの値が Disabled であることが、CFSoIP および CFSoE の各配信タイプを使用するようにデバイスが追加設定されていないことを示しています。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この項の該当する表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。完全なアップグレード ソリューションを確認するにあたっては、このアドバイザリが公開されたバンドルの一部であることを考慮する必要があります。次のページに、バンドルアドバイザリの完全なリストを示します。Cisco Event Response: March 2019 Cisco FXOS and NX-OS Software Security Advisory Bundled Publication。

次の表では、左の列に Cisco FXOS ソフトウェアまたは Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。中央の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性に該当するかどうか、および、この脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。右の列は、リリースがこのバンドルに記載されたすべての脆弱性の影響を受けるかどうか、およびどのリリースにそれらの脆弱性に対する修正が含まれているのかを示しています。

各表の右の列に記載されているリリースには、脆弱性に対する修正が含まれていますが、Cisco NX-OS ソフトウェアのイメージ署名検証の脆弱性に関連する修正については、ソフトウェア アップグレードの一部として BIOS をアップグレードする必要があります。以下に示すいずれかの製品のソフトウェアをアップグレードする場合は、このアドバイザリに記載されている BIOS アップグレードと、該当製品の ID および BIOS バージョンの詳細を参照することをお勧めします。

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチ:CSCvj10178

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

5.2

6.2(25)

6.2(27)

6.2

6.2(25)

6.2(27)

7.3

8.1(1b)

8.3(2)

8.1

8.1(1b)

8.3(2)

8.2

8.3(1)

8.3(2)

8.3

脆弱性なし

8.3(2)

Nexus 3000シリーズスイッチ:CSCvh99066

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

Nexus 3500プラットフォームスイッチ：CSCvj10181

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.0(2)A8 より前

6.0(2)A8(10)

6.0(2)A8(11)

6.0(2)A8

6.0(2)A8(10)

6.0(2)A8(11)

7.0(3)

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

Nexus 3600プラットフォームスイッチ：CSCvj10176

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)F3

7.0(3)F3(3c)1

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

1この脆弱性は、7.0(3)F3(4) では修正されていませんが、7.0(3)F3(5) で修正されています。

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCvj10178

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

6.2 より前

脆弱性なし

6.2(22)

6.2

6.2(22)

6.2(22)

7.2

8.2(3)

8.2(3)

7.3

Umbrella SMU（CSCvj10178 および CSCvj63807 SMU用）1

8.2(3)

8.0

8.2(3)

8.2(3)

8.1

8.2(3)

8.2(3)

8.2

8.2(3)

8.2(3)

8.3

脆弱性なし

8.3(2)

Nexus 7000 および 7700 を対象とした1ソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）。SMU ファイル名には、Cisco bug ID CSCvo56625 が含まれています。

スタンドアロンNX-OSモードのNexus 9000シリーズスイッチ：CSCvh99066

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)I4 よりも前

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I4

7.0(3)I4(9)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I5

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I6

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

7.0(3)I7

7.0(3)I7(4)

7.0(3)I7(6)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

Nexus 9500 Rシリーズラインカードおよびファブリックモジュール：CSCvj10176

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

7.0(3)F1

7.0(3)F3(3c)1

7.0(3)F3(5)

7.0(3)F2

7.0(3)F3(3c)1

7.0(3)F3(5)

7.0(3)F3

7.0(3)F3(3c)1

7.0(3)F3(5)

9.2

脆弱性なし

9.2(2)

1この脆弱性は、7.0(3)F3(4) では修正されていませんが、7.0(3)F3(5) で修正されています。

UCS 6200、6300、および6400ファブリックインターコネクト：CSCvj10183

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

アドバイザリのバンドルに記載されているすべての脆弱性に対する最初の修正済みリリース

3.1 より前

3.2(3j)

3.2(3j)

3.1

3.2(3j)

3.2(3j)

3.2

3.2(3j)

3.2(3j)

4.0

4.0(2a)

4.0(2a)

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nxos-fabric-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

Nexus 7000 および 7700 を対象として 7.3 ソフトウェア リリースの SMU 修正を追加。

修正済みソフトウェア

Final

2019 年 3 月 19 日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 3 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。