Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190306-nexus-fbr-dos

初公開日 : 2019-03-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn24414

CVE-2019-1595

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco NX-OSソフトウェアのFibre Channel over Ethernet(FCoE)プロトコル実装における脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者が該当デバイスにサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、内部インターフェイスインデックスの不適切な割り当てに起因します。該当するインターフェイスを通過する巧妙に細工されたFCoEパケットを送信する機能を持つ隣接する攻撃者が、この脆弱性を引き起こす可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は該当するインターフェイスでパケットループと高スループットを引き起こし、その結果DoS状態が発生する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nexus-fbr-dos

該当製品

脆弱性のある製品

本脆弱性は、Cisco NX-OS ソフトウェアの脆弱性のあるリリースを実行する次のシスコ製品に影響を与えます。

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 シリーズ スイッチ

注：この脆弱性が発生するには、次のすべての条件を満たす必要があります。

- 2つの脆弱性のある製品は、誤った内部マッピングを使用してイーサネットポートを介して相互に接続する必要があります。

- fcoeまたはfcoe-npv機能を有効にする必要があります。

- 脆弱性のあるポートをFCoE用に設定しないでください。

詳細については、「詳細」セクションを参照してください。

脆弱性が存在する Cisco NX-OS ソフトウェア リリースについては、このアドバイザリの「修正済みソフトウェア」の項を参照してください。

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用することによって、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースをチェックできます。次に、Cisco NX-OSソフトウェアリリース7.3(4)N1(1)を実行しているデバイスでのコマンドの出力例を示します。

nxos-switch#show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2018, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

BIOS: version 3.6.0

Power Sequencer Firmware:

Module 1: v3.0

Module 2: v5.0

Microcontroller Firmware: version v1.2.0.1

QSFP Microcontroller Firmware:

Module not detected

CXP Microcontroller Firmware:

Module not detected

kickstart: version 7.3(4)N1(1)

system: version 7.3(4)N1(1)

BIOS compile time: 05/09/2012

kickstart image file is: bootflash:///n5000-uk9-kickstart.7.3.4.N1.1.bin

kickstart compile time: 9/10/2018 0:00:00 [09/10/2018 08:29:28]

system image file is: bootflash:///n5000-uk9.7.3.4.N1.1.bin

system compile time: 9/10/2018 0:00:00 [09/10/2018 12:41:33]

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- FirePOWER 2100 シリーズ ファイアウォール

- FirePOWER 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

詳細

この脆弱性を使用するには、fcoeを有効にする必要があります。fcoeまたはfcoe-npv機能が設定されているかどうかを確認するには、show feature | include fcoe CLIコマンド：

N5K-A# show feature | include fcoe

fcoe                  1         enabled

fcoe-npv              1         disabled

また、この脆弱性では、イーサネットインターフェイスがFCoE仮想ファイバチャネル(vFC)インターフェイスにバインドされていないことも必要です。イーサネットインターフェイスがvFCインターフェイスにバインドされているかどうかを確認するには、 show interface brief CLIコマンドを使用します。

N5K-A# show interface brief

-------------------------------------------------------------------------------

Interface  Vsan   Admin  Admin   Status          SFP    Oper  Oper   Port

Mode   Trunk                          Mode  Speed  Channel

Mode                                 (Gbps)

-------------------------------------------------------------------------------

fc1/29     200    F      off     notConnected     swl    --           200

fc1/30     200    F      off     notConnected     swl    --           200

fc1/31     100    F      off     notConnected     swl    --           100

fc1/32     100    F      off     notConnected     swl    --           100

--------------------------------------------------------------------------------

Ethernet      VLAN    Type Mode   Status  Reason                   Speed     Port

Interface                                                                    Ch #

--------------------------------------------------------------------------------

Eth1/1        1       eth  trunk  down    SFP not inserted            10G(D) --

Eth1/2        1       eth  access down    SFP not inserted            10G(D) --

<snip>

--------------------------------------------------------------------------------

Port   VRF          Status IP Address                              Speed    MTU

--------------------------------------------------------------------------------

mgmt0  --           up     192.168.1.2                           100      1500

-------------------------------------------------------------------------------

Interface   Vsan  Admin Admin   Status      Bind                 Oper     Oper

Mode  Trunk               Info                 Mode     Speed

Mode                                             (Gbps)

-------------------------------------------------------------------------------

vfc100       100  F     on     trunking    00:10:94:00:00:02        TF   auto

vfc111       100  F     on     trunking    Eth1/1                   TF   auto

vfc200       200  F     on     trunking    00:20:94:00:00:02        TF   auto

この例では、Eth1/1はvFCにバインドされているため、脆弱ではありません。

セキュリティ侵害の痕跡

「脆弱性が存在する製品」セクションで概説されているようにデバイスを設定した場合、次の例に示すように、脆弱性のあるインターフェイスでの高いRx入力レートと、同じVLANに設定されたすべての有効なインターフェイスでの高いTxレートが組み合わされた状態が、侵害のインジケータとして考えられます。

N6K-A# show interface eth1/2 counters brief

-------------------------------------------------------------------------------

Interface         Input Rate (avg)    Output Rate (avg)

------------------  ------------------

Rate     Total      Rate     Total        Rate averaging

MB/s     Frames     MB/s     Frames       interval (seconds)

-------------------------------------------------------------------------------

Eth1/2            1140     5482344    1140     5482507      30

1140     5482321    1140     5482488      300

N6K-A# show interface Ethernet 1/11 counters brief

-------------------------------------------------------------------------------

Interface         Input Rate (avg)    Output Rate (avg)

------------------  ------------------

Rate     Total      Rate     Total        Rate averaging

MB/s     Frames     MB/s     Frames       interval (seconds)

-------------------------------------------------------------------------------

Eth1/11           0        0          1140     5482508      30

0        0          1140     5482496      300

N6K-A# show interface Ethernet 1/16 counters brief

-------------------------------------------------------------------------------

Interface         Input Rate (avg)    Output Rate (avg)

------------------  ------------------

Rate     Total      Rate     Total        Rate averaging

MB/s     Frames     MB/s     Frames       interval (seconds)

-------------------------------------------------------------------------------

Eth1/16           0        0          1140     5482504      30

0        0          1140     5482565      300

デバイスの出力、または上記の情報に関して不明な点がある場合は、Cisco TAC までお問い合わせください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列にCisco NX-OSソフトウェアのリリースを示します。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。このセクションの表に記載されている適切な修正済みソフトウェアリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Nexus 5600および6000シリーズスイッチ:CSCvn24414

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2 より前

脆弱性なし

5.2

脆弱性なし

6.0

7.1(5)N1(1b)

7.0

7.1(5)N1(1b)

7.1

7.1(5)N1(1b)

7.2

7.3(5)N1(1)

7.3

7.3(5)N1(1)

その他のリソース

Cisco Nexus スイッチに最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの決定に関してサポートが必要な場合は、以下の推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。 セキュリティ アドバイザリでより新しいリリースが推奨されている場合は、そのアドバイザリのガイダンスに従うことをお勧めします。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware 向け Cisco Nexus 1000V スイッチ

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 Series Switches

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 Series Switches

Cisco Nexus 9000 Series Switches

ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco UCS に最適な Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの確認に関してサポートが必要な場合は、デバイスのリリース ノートに記載されている推奨リリースに関するドキュメントを参照してください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-nexus-fbr-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 3 月 6 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。