Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190306-aci-file-read

初公開日 : 2019-03-06 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvm52064

CVE-2019-1588

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

シスコ アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モードで動作する Cisco Nexus 9000 シリーズ ファブリックスイッチの脆弱性は影響を受けたデバイスで任意ファイルを読み込む認証された、ローカル攻撃者を可能にする可能性があります。

脆弱性は影響を受けたデバイスに送られるユーザが指定する入力のメカニズムをチェックする適切な入力および検証の欠如が原因です。 正常なエクスプロイトは攻撃者 不正アクセスを影響を受けたデバイスで任意ファイルを読み込む許可する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートをリリースしました。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-aci-file-read

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Cisco NX-OS ソフトウェアの該当するリリースを実行しているとき ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ ファブリックスイッチに影響を与えます。

該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

Cisco NX-OS ソフトウェア リリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用して、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを確認できます。 次の例は 11.2(2) リリースを示しています。

nxos-n9k-aci# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS:      version N/A

kickstart: version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

system:    version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

. . .

Application Policy Infrastructure Controller ソフトウェア リリースの確認

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のソフトウェアと、ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチは、1 対 1 でマッピングされています。 Cisco どの APIC ソフトウェア リリースがデバイスで動作しているか判別するために、管理者は Cisco NX-OS ソフトウェア バージョン番号の左端のディジットを無視できます。 前述の例では、出力は Cisco APIC にソフトウェア リリース 1.2(2)をマッピング する Cisco NX-OS ソフトウェア バージョン 11.2(2)を示したものです。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

シスコは、本脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- FirePOWER 2100 シリーズ ファイアウォール

- FirePOWER 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ ディレクタ スイッチ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 2000 シリーズ ファブリック エクステンダ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5000 シリーズ スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成は新規リリースでも継続して適切なサポートが受けられることを確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

関連情報

最もよい Cisco NX-OS ソフトウェアを判別するヘルプに関しては Cisco Nexus スイッチのために、管理者次の推奨されるリリース 文書を参照できますリリースして下さい。 Security Advisory が以降のリリースを推奨する場合、Cisco は諮問指導に続くことを推奨します。

Cisco MDS シリーズ スイッチ

VMware スイッチのための Cisco Nexus 1000V

Cisco Nexus 3000 シリーズおよび 3500 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

Cisco Nexus 6000 Series Switches

Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチ

Cisco Nexus 9000 シリーズ ACI モード スイッチ

最もよい Cisco NX-OS ソフトウェアを判別するヘルプに関しては Cisco UCS のために、参照しますデバイスに関するリリース ノートの推奨されるリリース 文書をリリースして下さい。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

Cisco はこの脆弱性を報告するためにニコラス Biscos および Synacktiv からの Gaëtan フェリーに感謝することを望みます。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190306-aci-file-read

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

Date

1.0

初回公開リリース

—

最終版

2019-March-06

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。