High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190220-ncs

初公開日 : 2019-02-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvk32415

CVE-2019-1681

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Convergence System 1000 シリーズ ソフトウェアの TFTP サービスの脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者がターゲット デバイスから任意のファイルを取得できるようになる結果、情報が漏洩する可能性があります。

この脆弱性の原因は、該当ソフトウェアが処理する TFTP リクエストでのユーザ入力の検証が不適切なことにあります。攻撃者は、ターゲット デバイス上の TFTP サービスに送信した悪意のある要求でディレクトリ トラバーサル テクニックを使用することにより、この脆弱性をエクスプロイトする可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はターゲット デバイスから任意のファイルを取得して、機密情報を暴露する可能性があります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-ncs

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、TFTP サービスが有効になっている Cisco Network Convergence System 1000 シリーズのデバイスを対象とした、Cisco IOS XR ソフトウェアの 6.5.2 以前のリリースに影響します。

Cisco IOS XR ソフトウェア リリースの判別

デバイス上で実行されている Cisco IOS XR ソフトウェア リリースとそれを実行しているデバイスの名前は、管理者がデバイスにログインして、CLI で show version コマンドを使用することにより確認できます。デバイスが Cisco IOS XR ソフトウェアを実行している場合、システム バナーに「Cisco IOS XR Software 」などのテキストが表示されます。ハードウェア製品の名前はシステム イメージ ファイル ロケーションの次の行に表示されます。

次に、Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 6.5.2 が実行されている Cisco NCS-1001 Network Convergence System 1001 デバイスでの show version コマンドの出力例を示します。

RP/0/RP0/CPU0:MYS-127#show version

Cisco IOS XR Software, Version 6.5.2.30I Copyright (c) 2013-2018 by Cisco Systems, Inc.

Build Information:

Built By     : deenayak

Built On     : Sat Jan 26 23:45:04 PST 2019

Built Host   : iox-ucs-023

Workspace    : /auto/iox-ucs-023-san2/prod/6.5.2.30I.SIT_IMAGE/ncs1001/ws

Version      : 6.5.2.30I

Location     : /opt/cisco/XR/packages/

cisco NCS-1001 () processor

System uptime is 2 days 14 hours 54 minutes

お客様は、次のコマンドを実行して、TFTP サービスが有効になっていて Cisco Network Convergence System 1000 シリーズ デバイスで実行中であるかどうかを判断できます。TFTP サービスが有効ではない場合は、デバイスはこの脆弱性の影響を受けません。また、このサービスはデフォルト設定では有効になっていません。

show processes all | in tftpd

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。Cisco Network Convergence System シリーズの他のデバイスは、この脆弱性の影響を受けません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

Cisco では、Cisco Network Convergence System 1000 シリーズ デバイス用の Cisco IOS XR ソフトウェア リリース 6.5.2 でこの脆弱性を修正しました。

このソフトウェアは Cisco.com の Software Center にアクセスし、次の手順でダウンロードできます。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします

2. [Optical Networking] > [Optical Data Center Interconnects] > [Network Convergence System 1000 Series] > [Network Convergence System 1001] または Network Convergence System 1002 > IOS XR Software

3. [Network Convergence System] ページの左側のペインにあるリリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-ncs

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 2 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。