Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190220-firpwr-dos

初公開日 : 2019-02-20 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn57812

CVE-2019-1700

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Firepower 2ポート100Gダブル幅ネットワークモジュール(PID:FPR9K-DNM-2X100G)を搭載したCisco Firepower 9000シリーズのField-Programmable Gate Array(FPGA)入力バッファ管理における脆弱性により、認証されていない隣接する攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。デバイスが通常の動作を再開する前に、手動による介入が必要になる場合があります。

この脆弱性は、異なるタイプの入力パケットの処理に関連するFPGAのロジックエラーに起因します。攻撃者は、隣接するサブネットに存在し、巧妙に細工された一連の入力パケットを該当デバイスの特定のインターフェイスに送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はインターフェイスにキューウェッジ状態を引き起こす可能性があります。ウェッジが発生すると、影響を受けるデバイスは、ウェッジされたインターフェイスで受信された追加パケットの処理を停止します。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-firpwr-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Firepower 2ポート100Gダブル幅ネットワークモジュール(PID FPR9K-DNM-2X100G)がインストールされているCisco Firepower 9000シリーズに固有です。この脆弱性に対する修正は、FXOSソフトウェアのアップグレードではなく、FPGAファームウェアのアップグレードです。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Firepower 4100 シリーズ

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用されるデバイスでは、input discardまたはoverrrunインターフェイスカウンタが指数関数的に増加します。管理者は、CLIでshow interfaceコマンドを使用して、この状態を確認できます。これらのカウンタの一方または両方が増加している場合は、インターフェイスでトラフィックが処理されていないことを示しています。

Fp9000(fxos)# show interface eth2/1

Ethernet2/1 is up

Dedicated Interface

Hardware: 100000 Ethernet, address: 70db.9819.a7b4 (bia 70db.9819.a7b4)

Description: U: Uplink

.

.

.

RX

0 unicast packets  425 multicast packets  0 broadcast packets

425 input packets  57370 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression bytes

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  425 input discard

0 Rx pause

この状態を解消するには、デバイスの再起動が必要になる場合があります。さらにサポートが必要な場合は、Cisco Technical Assistance Center（TAC）に連絡してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

この脆弱性は、FPGAファームウェアにアップグレードすることで修正されます。『Cisco Firepower 4100/9300 FXOS CLIコンフィギュレーションガイド』の「ファームウェアアップグレード」セクションに記載されている手順に従うことを推奨します。

この手順は、FXOSソフトウェアリリース2.2.2以降で動作します。以前のリリースをご使用のお客様は、ソフトウェアリリース2.2.2以降にアップグレードするか、Cisco TACにお問い合わせください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190220-firpwr-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 2 月 20 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。