High

アドバイザリーID : cisco-sa-20190212-nae-dos

初公開日 : 2019-02-12 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 7.7

回避策 : Yes

Cisco バグ ID : CSCvo18229

CVE-2019-1688

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Network Assurance Engine（NAE）の管理 Web インターフェイスの脆弱性により、認証されていないローカルの攻撃者が不正アクセスし、サーバでサービス妨害（DoS）状態を発生させる危険性があります。

この脆弱性は、NAE のパスワード管理システムの障害に起因するものです。攻撃者がこの脆弱性を悪用して、影響を受けるサーバの CLI 経由でデフォルトの管理者パスワードを使用して認証を行う可能性があります。攻撃者がこの脆弱性の悪用に成功した場合、機密情報を表示、またはサーバを停止させて、DoS 状態を発生させることがあります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。本脆弱性に対処する回避策がいくつかあります。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190212-nae-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Network Assurance Engine（NAE）リリース 3.0 (1) に影響を及ぼします。デフォルトのパスワード条件は、リリース 3.0 (1) の新規インストールにのみ影響します。

NAE ソフトウェア リリースの判別

管理者は、http(s)://<system-ip>アクセスURLを使用してWebインターフェイスにログインし、[Gear] > [About Network Assurance Engine] 画面に移動して、サーバで実行されているソフトウェアリリースを確認できます。リリース情報は次のように表示されます。

Cisco Network Assurance Engine

Version 3.0(1)

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

以前のバージョンからアップグレードするお客様は、この脆弱性の影響を受けません。ただし、影響を受けるリリースで Web 管理インターフェイスから変更されたすべてのユーザ パスワードは、CLI には反映されません。CLI では、Web 管理インターフェイスで変更する前の古いパスワードがユーザ名に関連付けられたままです。パスワードをもう一度同期する方法については、「回避策」の項を参照してください。

回避策

CLI から passwd コマンドを使用して新しいパスワードを設定することにより、デフォルトの管理者パスワードを変更できます。この回避策を実装するお客様は、リモート サポート セッションでデフォルトのパスワードを安全に入力できるよう、Cisco TAC（Technical Assistance Center）までお問い合わせください。 これは、クラスタ内のすべてのノードに対して実行する必要があります。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は、Cisco NAE リリース 3.0(1a) で修正されています。

この脆弱性を修正するには、バージョン 3.0(1a) へのアップグレード後、管理 Web インターフェイスから管理者パスワードを変更する必要があります。

ソフトウェアのダウンロード

Cisco Network Assurance ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center から次の手順でダウンロードできます。

- [すべてを参照（Browse All）] をクリックします。

- [データ センター分析（Data Center Analytics）] > [ネットワーク アシュアランス エンジン（Network Assurance Engine）]に移動します。

- ソフトウェア ダウンロード ナビゲーションの左側のペインを使用して、Cisco NAE のリリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190212-nae-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 2 月 12 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。