Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20190109-ise-multi-xss

初公開日 : 2019-01-09 16:00

最終更新日 : 2019-02-06 14:10

バージョン 1.1 : Final

CVSSスコア : 6.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvm71860 CSCvm79609

CVE-2018-15440

CVE-2018-15463

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine(ISE)のWebベースの管理インターフェイスにおける複数の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスのWebベースの管理インターフェイスのユーザに対して、保存されたクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃または反映されたクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については、このセキュリティアドバイザリの「詳細」セクションを参照してください。

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190109-ise-multi-xss

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco Identity Services Engine(ISE)に影響を与えます。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭にあるCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Identity Services Engine(ISE)のWebベース管理インターフェイスにおける2つの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当デバイスのWebベース管理インターフェイスのユーザに対して、保存されたクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃または反映されたクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

これらの脆弱性は互いに依存しないため、一方の脆弱性を悪用しても他方の脆弱性を悪用する必要はありません。また、いずれかの脆弱性の影響を受けるリリースであっても、他の脆弱性の影響は受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco Identity Services Engineのストアドクロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco Identity Services Engine(ISE)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、該当システムのWebインターフェイスのユーザに対してストアドクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、ログファイルに書き込まれ、該当デバイスのWebベース管理インターフェイスの特定のWebページに表示されるユーザ指定データのサニタイズが不十分であることに起因します。攻撃者は、インターフェイスのユーザに特定のリンクをクリックさせたり、影響を受けるログファイルを表示させたりすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。挿入されたスクリプトコードは、Webベースの管理インターフェイスのコンテキストで実行されるか、攻撃者が機密のブラウザベースの情報にアクセスできる可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2018-15440です。

この脆弱性のSecurity Impact Rating(SIR)はMediumです。

Cisco Identity Services Engineの反映クロスサイトスクリプティングの脆弱性

Cisco Identity Services Engine(ISE)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、Webベースのインターフェイスのユーザに対してリフレクトされたクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃を実行する可能性があります。

この脆弱性は、該当デバイスのWebベース管理インターフェイスに渡される一部のパラメータの入力検証が不十分であることに起因します。攻撃者は、インターフェイスのユーザを特定のリンクをクリックするように誘導することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はWebベースの管理インターフェイスのコンテキストで任意のスクリプトコードを実行したり、攻撃者が機密のブラウザベースの情報にアクセスしたりできる可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2018-15463です。

この脆弱性のSecurity Impact Rating(SIR)はMediumです。

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)は、このアドバイザリに記載されている脆弱性をターゲットとした公開不正利用コードの存在を認識しています。

出典

シスコは、CVE-2018-15440として特定された脆弱性をBeyond SecurityのSecurityTeam Secure Disclosureプログラムに報告していただいた、独立したセキュリティ研究者であるPedro Ribeiro氏に感謝いたします。また、CVE-2018-15463として特定された脆弱性を報告していただいたGroupe Technologie DeshardinsのアプリケーションセキュリティコンサルタントであるOlivier Arteau氏にも感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190109-ise-multi-xss

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.1

公開利用コードの存在に関する情報を追加。

不正利用事例と公式発表

Final

2019年2月6日

1.0

初回公開リリース

-

Final

2019 年 1 月 9 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。