Informational

アドバイザリーID : cisco-sa-20181107-vcsd

初公開日 : 2018-11-07 09:00

最終更新日 : 2018-11-20 18:27

バージョン 1.2 : Final

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvn17278

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco ExpresswayシリーズおよびCisco TelePresence Video Communication Server(VCS)ソフトウェアの自動ソフトウェアビルドシステムの最後のQA検証ステップで失敗したため、サンプルのセットが誤って許可されました。このサンプルは、検証スクリプトでシスコが内部的に使用する休眠状態のエクスプロイトコードで、ソフトウェアイメージの出荷に含まれます。これには、ダーティCoWの脆弱性(CVE-2016-5195)の不正利用が含まれます。このQA検証手順の目的は、この脆弱性に対して必要な修正がシスコ製品に含まれていることを確認することです。

サンプルの休眠状態のエクスプロイトコードの存在は、製品に対するエクスプロイト可能な脆弱性を表すものではなく、また、この脆弱性に必要なすべてのパッチがすべての出荷ソフトウェアイメージに組み込まれているため、製品自体にリスクを与えるものでもありません。

該当するソフトウェアイメージは、Cisco Software Centerから事前に削除されています。Bug ID CSCvn17278（登録ユーザ専用）が、この問題を追跡するためにオープンされました。

依然として該当するソフトウェアイメージへのアクセスが必要で、有効なcisco.comアカウントをお持ちのお客様は、ソフトウェアイメージをダウンロードするために、Cisco TACでサービスリクエストをオープンし、Special File accessのリクエストを送信する必要があります。

シスコはこの問題に対処するソフトウェアアップデートをリリースしました。この問題に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181107-vcsd

脆弱性のある製品

この問題は、Cisco ExpresswayシリーズおよびCisco TelePresence Video Communication Server(VCS)イメージバージョンX8.9 ～ X8.11.3に影響します。X8.9より前のバージョンは、この問題の影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

回避策

この問題に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みリリース

この問題は、Cisco TelePresence Video Communication Server(VCS)およびExpresswayリリースバージョンx8.11.4で修正されています。

このソフトウェアは Cisco. Com の Software Center からダウンロードできます。[すべて参照（Browse all）] をクリックし、次の手順でアクセスします。

Cisco TelePresence Video Communication ServerおよびExpressway

1. [Unified Communications] > [Communication Gateways] > [Expressway Series] > [Expressway] > [TelePresence Software- X8.11.4] に移動します。

2.左側のパネルで、[Latest Release] をクリックします。 の下の[X8.11.4]

3.使用している導入タイプに適したX8.11.4ファイルを選択します。

Cisco TelePresence Video Communication Serverモデル

1.に移動します。 [Unified Communications] > [Communication Gateways] > [Video Gateways] > [TelePresence Video Communication Server (VCS)] > [TelePresenceVideo Communication Server Model] > [TelePresence Software- X8.11.4]

2.左側のパネルで、[Latest Release] をクリックします。 の下の[X8.11.4]

3.使用している導入タイプに適したX8.11.4ファイルを選択します。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team(PSIRT)では、このアドバイザリに記載されている問題の不正利用事例や公表は確認しておりません。

出典

この問題は内部セキュリティテストで発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181107-vcsd

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.2

修正済みソフトウェアのリリース情報を追加

修正済みソフトウェア

Final

2018 年 11 月 20 日

1.1

特殊ファイルアクセスに関する情報を追加。

要約

Final

2018-November-08

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 11 月 7 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。