Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20181017-wlan-escalation

初公開日 : 2018-10-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.4

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvi49059

CVE-2018-15395

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Ciscoワイヤレス LAN コントローラ（WLC）ソフトウェアのメカニズムをチェックする認証 および 権限の脆弱性は Cisco TrustSec ドメインへのネットワーク アクセスを得る認証された、隣接した攻撃者を可能にする可能性があります。 通常の状況で、このアクセスは禁止する必要があります。

脆弱性は Cisco TrustSec ドメイン内の 1 サービス セット ID（SSID）からの別のものがワイヤレス移動の間にセキュリティグループ タグ（SGTs）の動的割り当てが原因です。 攻撃者はドメイン内の他の SSID からの SGT を得るように試みによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 不正利用の成功は攻撃者が通常の状況で禁止する必要がある特権ネットワーク アクセスを得ることを可能にする可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-wlan-escalation

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Ciscoワイヤレス LAN コントローラ（WLC）ソフトウェアに影響を与えます。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの 脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-wlan-escalation

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018-October-17

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。