High

アドバイザリーID : cisco-sa-20181017-fxnx-os-dos

初公開日 : 2018-10-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvj96148 CSCvf23367 CSCuc98542 CSCvj94174

CVE-2018-0395

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco FXOS ソフトウェアおよび Cisco NX-OS ソフトウェアに実装された Link Layer Discovery Protocol（LLDP）に存在する脆弱性により、近接する未認証の攻撃者が、該当のデバイスが予期せずリロードされた際に、そのデバイスにサービス妨害（DoS）の状態を引き起こす可能性があります。

この脆弱性は、LLDP フレーム ヘッダーの特定のタイプ、長さ、値（TLV）のフィールドに対する不正な入力検証によって発生します。攻撃者は、この脆弱性を不正利用して、巧妙に細工した LLDP パケットを該当デバイスのインターフェイスに送信する可能性があります。これが成功すると、スイッチが予期せずリロードするおそれがあります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-fxnx-os-dos

該当製品

脆弱性のある製品

脆弱性のある Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェア リリースが実行されており、インターフェイスで LLDP が有効になっている次のシスコ製品が、この脆弱性の影響を受けます。デフォルトでは、すべての FXOS と NX-OS プラットフォームで、LLDP は有効になっていません。デバイスのドキュメントで詳細を確認することを推奨します。

影響を受けるリリースの詳細については、本セキュリティ アドバイザリの「修正済みソフトウェア」セクションを参照してください。

- Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール

- Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス

- MDS 9000 シリーズ マルチレイヤ スイッチ

- Nexus 2000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3000 シリーズ スイッチ

- Nexus 3500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5500 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 5600 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 6000 プラットフォーム スイッチ

- Nexus 7000 シリーズ スイッチ

- Nexus 7700 シリーズ スイッチ

- Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチ（アプリケーション セントリック インフラストラクチャ（ACI）モード）

- ユニファイド コンピューティング システム（UCS）6100 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

- UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

LLDP が有効になっているかどうかの確認

ACI モードの Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチでは、管理者が、show lldp interface ethernet port/interface コマンドを使用して、LLDP ステータスを確認できます。次の例で言うと、送信（tx）と受信（rx）のステータスが Y であれば、LLDP が有効になっています。

# show lldp interface ethernet port/interface

Interface Information:

Enable (tx/rx/dcbx): Y/Y/N    Port Mac address: 00:fe:c8:09:e2:92

現在の Cisco FXOS ソフトウェア リリースを確認する

管理者は、デバイスの CLI で次のコマンドを使用、または [概要（Overview）] タブに移動して、デバイスで実行されている Cisco FXOS ソフトウェアのリリースを確認できます。次の例は、Cisco FXOS ソフトウェアリリース 2.2(2.14) が実行されているデバイスで、CLI の show version コマンドを実行した結果を示しています。ご覧のように出力結果の Running-Vers フィールドでリリースを特定できます。

QP4120B1 # scope system

QP4120B1 /system # show version

FPRM:

Running-Vers: 4.2(2.15)

Package-Vers: 2.2(2.14)

Activate-Status: Ready

Cisco NX-OS ソフトウェアリリースの判別

管理者は、デバイスの CLI で show version コマンドを使用して、デバイスで実行されている Cisco NX-OS ソフトウェアのリリースを確認できます。次の例は 11.2(2) リリースを示しています。

nxos-n9k-aci# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

such license is available at

http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php

Software

BIOS:      version N/A

kickstart: version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

system:    version 11.2(2) [build 11.2(1.184)]

Application Policy Infrastructure Controller ソフトウェア リリースの確認

Application Policy Infrastructure Controller（APIC）のソフトウェアと、ACI モードの Cisco Nexus 9000 シリーズ ファブリック スイッチは、1 対 1 でマッピングされています。管理者は、Cisco NX-OS ソフトウェアのバージョン番号の一番左にある 1 を削除することにより、デバイスで実行されている Cisco APIC リリースを確認できます。上記の例で言うと、Cisco APIC ソフトウェアのリリースは 1.2(2) です。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Firepower 2100 シリーズ

- Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V

- Nexus 1000V Switch for VMware vSphere

- Nexus 3600 プラットフォーム スイッチ

- スタンドアロン NX-OS モードの Nexus 9000 シリーズ スイッチ

- Nexus 9500 R シリーズ ラインカードおよびファブリック モジュール

- UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

セキュリティ侵害の痕跡

この脆弱性が不正利用されると、該当するデバイスがリロードし、コア ファイルが生成される可能性があります。このコア ファイルを確認し、デバイスにこの脆弱性の不正利用が発生していないかを判別するには、Cisco Technical Assistance Center（TAC）までご連絡ください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html に記載のシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC（https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html）に連絡してアップグレードを入手してください。

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

次の表では、左の列に Cisco FXOS または NX-OS ソフトウェアのリリースを示しています。右側の列は、リリースがこのアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けているかどうか、およびこの脆弱性に対する修正を含む最初のリリースを示しています。

Firepower 4100 シリーズ次世代ファイアウォール製品群および Firepower 9300 セキュリティ アプライアンス CSCvf23367

Cisco FXOS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.3 より前

2.3.1.58

2.3

脆弱性なし

MDS 9000シリーズマルチレイヤスイッチ：CSCuc98542

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2

6.2(1)

6.2

6.2(1)

7.3

脆弱性なし

8.1

脆弱性なし

8.2

脆弱性なし

Nexus 3000シリーズスイッチ:CSCuc98542

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.0(3)

6.0(2)U1(2)

6.0(2)

6.0(2)U1(2)

7.0(3)

脆弱性なし

9.2(1)

脆弱性なし

Nexus 3500プラットフォームスイッチ：CSCuc98542

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.0(3)

6.0(2)A1(1b)

6.0(2)

6.0(2)A1(1b)

7.0(3)

脆弱性なし

9.2(1)

脆弱性なし

Nexus 2000、5500、5600、および6000シリーズスイッチ：CSCuc98542

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.0

7.0(0)N1(1)

5.1

7.0(0)N1(1)

6.0

7.0(0)N1(1)

7.0

脆弱性なし

7.1

脆弱性なし

7.2

脆弱性なし

7.3

脆弱性なし

Nexus 7000および7700シリーズスイッチ:CSCuc98542

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

5.2

5.2(9)

6.1

6.1(3)

6.2

脆弱性なし

7.2

脆弱性なし

7.3

脆弱性なし

8.0

脆弱性なし

8.1

脆弱性なし

8.2

脆弱性なし

ACIモードのNexus 9000シリーズファブリックスイッチ：CSCvj94174

Cisco NX-OS ソフトウェアリリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

13.2/3.2 以前

13.2(2l) / 3.2(2l)

13.2/3.2

13.2(2l) / 3.2(2l)

UCS 6100、6200、および6300シリーズファブリックインターコネクト：CSCvj96148

Cisco NX-OS UCS ソフトウェア リリース

この脆弱性に対する最初の修正リリース

2.2 より前

2.2(8l)

2.2

2.2(8l)

3.1

3.1(3j)

3.2

3.2(3g)

4.0

4.0(1a)

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

この脆弱性は Cisco TAC サポートケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-fxnx-os-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 10 月 17 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。