Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20181017-aironet-dos

初公開日 : 2018-10-17 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvh21953

CVE-2018-0381

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Aironet 1560、1800、2800、および3800シリーズアクセスポイント(AP)ソフトウェアの脆弱性により、認証された隣接する攻撃者が該当デバイスの予期せぬリロードを引き起こし、その結果、サービス妨害(DoS)状態が発生する可能性があります。

この脆弱性は、該当するAPが攻撃者によって制御されるワイヤレスクライアント宛ての集約されたトラフィックをデキューしようとしたときに発生する可能性があるデッドロック状態に起因します。同じAP上でホストされている複数のService Set Identifier(SSID)間で、必要なトラフィックパターンを複製しながら正常に移行できる攻撃者は、デッドロック状態を引き起こす可能性があります。この状態を検出するウォッチドッグタイマーは、デバイスのリロードをトリガーし、デバイスの再起動中にDoS状態を引き起こします。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-aironet-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性の影響を受けるのは、Cisco Mobility Express(ME)ソフトウェアの脆弱性が存在するリリースを実行しているCisco 1560、1800、2800、および3800シリーズアクセスポイントだけです。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

Cisco Mobility Express ソフトウェア リリースの判別

デバイスで実行されている Cisco Mobility Express ソフトウェアのリリースは、管理者が Web インターフェイスかデバイスの CLI を使用して確認できます。

Web インターフェイスを使用する場合は、次を実行します。

1. 起 Webインターフェイスにログインします。

2. [System Software] > [Software Upgrade] を選択します

3. [System Software Version] フィールドの値を参照します

CLIを使用するには、TelnetまたはSSHセッションを使用してAPにログインし、show versionコマンドを発行して、コマンド出力を参照します。次に、Cisco Mobility Express ソフトウェア リリース 8.3.111.0 を実行する Cisco Aironet 1852i アクセス ポイントでのコマンド出力例を示します。

AP# show version

cisco AIR-AP1852I-UXK9 ARMv7 Processor rev 0 (v71) with 997184/525160K bytes of memory.

Processor board ID RFDP2BCR021

AP Running Image : 8.3.111.0

Primary Boot Image : 8.3.111.0

Backup Boot Image : 8.1.106.33

AP Image type : MOBILITY EXPRESS IMAGE

AP Configuration : MOBILITY EXPRESS CAPABLE

.

.

.

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコは、この脆弱性が以下のシスコ製品には影響を与えないことを確認しました。

- Small Business 100シリーズアクセスポイント

- Small Business 300シリーズアクセスポイント

- Small Business 500シリーズアクセスポイント

- Aironet 1540 シリーズ アクセスポイント

注：Cisco Aironet 1550シリーズ屋外アクセスポイントは、サポート終了のプロセスに入っているため、調査は行われませんでした。詳細については、『Cisco Aironet 1550シリーズ屋外アクセスポイントの販売終了およびサポート終了のお知らせ』を参照してください。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、TAC のサポート ケースの解決中に発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181017-aironet-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 10 月 17 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。