Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20181003-ise-mult-vulns

初公開日 : 2018-10-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 4.7

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvj62592 CSCvj62614

CVE-2018-15424

CVE-2018-15425

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Identity Services Engine(ISE)のWebベース管理インターフェイスにおける複数の脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、Webサーバの特権を使用して、該当デバイスの基盤となるオペレーティングシステムで任意のコマンドを実行する可能性があります。

これらの脆弱性の詳細については、このセキュリティアドバイザリの「詳細」セクションを参照してください。

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-ise-mult-vulns

該当製品

脆弱性のある製品

これらの脆弱性は、Cisco Identity Services Engine(ISE)に影響を与えます。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、これらの脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Identity Services Engine(ISE)のWebベース管理インターフェイスにおける2つの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、Webサーバの特権を使用して、該当デバイスの基盤となるオペレーティングシステムで任意のコマンドを実行する可能性があります。

これらの脆弱性は互いに依存していないため、一方の脆弱性を悪用しても他方の脆弱性を悪用する必要はありません。また、一方の脆弱性の影響を受けるソフトウェアリリースは、もう一方の脆弱性の影響を受けない場合があります。

これらの脆弱性の詳細については、次のとおりです。

Cisco Identity Services Engineのファイルアップロードコード実行の脆弱性

Cisco Identity Services Engine(ISE)のWebベース管理インターフェイスの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、該当システムのWebアクセス可能なフォルダに任意のファイルをアップロードし、任意のコードを実行する可能性があります。

この脆弱性は、ファイルがWebベースの管理インターフェイスにアップロードされる際の安全でない制限に起因します。システムで有効な管理者クレデンシャルを持つ攻撃者は、基盤となるオペレーティングシステムで実行されるコードをアップロードすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はWebサーバのコンテキストで任意のコード実行を実行する可能性があります。この実行はルート以外の権限で実行されます。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2018-15424です。

この脆弱性のSecurity Impact Rating(SIR)はMediumです。

Cisco Identity Services EngineのJavaデシリアライゼーション脆弱性

Cisco Identity Services Engine(ISE)のWebベース管理インターフェイスにおけるJavaデシリアライゼーションの脆弱性により、認証されたリモートの攻撃者が、Webサーバの権限を使用して、該当デバイスの基盤となるオペレーティングシステムで任意のコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、Webベースの管理インターフェイスによるユーザ指定のコンテンツの安全でないデシリアライゼーションに起因します。デバイスで有効な管理者クレデンシャルを持つ攻撃者は、巧妙に細工されたシリアル化されたJavaオブジェクトを送信することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者はroot以外の権限で動作するWebサーバの権限を使用して、基盤となるオペレーティングシステムで任意のコマンドを実行できる可能性があります。

この脆弱性のCVE IDはCVE-2018-15425です。

この脆弱性のSIRは次のとおりです。Medium

回避策

これらの脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例とその公表は確認しておりません。

出典

シスコは、これらの脆弱性を報告していただいたGroupe Technologie DeshardinsのアプリケーションセキュリティコンサルタントであるOlivier Arteau氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-ise-mult-vulns

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 10 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。