High

アドバイザリーID : cisco-sa-20181003-cpcp-password

初公開日 : 2018-10-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 8.1

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvd86564

CVE-2018-15389

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco Prime Collaboration プロビジョニング（PCP）のインストール機能の脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者が、インストール中に使用されるデフォルトのハードコードされたユーザ名とパスワードを使用して、管理 Web インターフェイスにアクセスする可能性があります。

この脆弱性は、場合によっては、ハードコードされたパスワードが固有のパスワードで置換されないために発生します。 エクスプロイトに成功した攻撃者は、管理者レベルの権限で管理 Web インターフェイスにアクセスする可能性があります。

この脆弱性に対処するソフトウェア アップデートは、すでにシスコからリリースされています。 この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-cpcp-password

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、リリース 12.1 より前の Cisco Prime Collaboration プロビジョニングに影響を及ぼします。

管理者は Cisco PCP GUI を使用することで現在の PCP リリースを確認できます。

1. PCP にログインします。

2. 画面の右上近くにある [設定（Settings）] アイコンをクリックします。

3. [バージョン情報（About）] をクリックします。

リリース情報は、ログイン画面にも表示されます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェア アップデートを提供しています。 お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。 そのようなソフトウェア アップグレードをインストール、ダウンロードする、または、アクセスしたり、その他の方法で使用する場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェア ライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。 通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。 無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したがシスコのサービス契約をご利用いただいていない場合、また、サードパーティ ベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを購入先から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

この脆弱性は Cisco Prime Collaboration プロビジョニング リリース 12.1 で修正されています。

Cisco Prime Collaboration プロビジョニング ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center にアクセスし、次の手順でダウンロードできます。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします。

2. [クラウドおよびシステム管理（Cloud and Systems Management）] > [コラボレーションおよびユニファイド コミュニケーション管理（Collaboration and Unified Communications Management）] > [Prime Collaboration] > [Prime Collaboration プロビジョニング 12.1（Prime Collaboration Provisioning 12.1）] を選択します。

3. [Prime Collaboration プロビジョニング 12.1（Prime Collaboration Provisioning 12.1）] ページの左側のペインを使用して、その他のリリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-cpcp-password

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018 年 10 月 3 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。