Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20181003-asa-syslog-dos

初公開日 : 2018-10-03 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 6.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvh73829

CVE-2018-15399

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense （FTD）ソフトウェアの Tcp syslog モジュールの脆弱性は排出するように非認証が、リモート攻撃者 サービス拒否 （DoS）状態に終って影響を受けたデバイスの 1550 バイト バッファをする、可能性があります。

脆弱性は抜けた境界チェックが原因内部 機能です。 攻撃者は影響を受けたデバイスと設定された Tcp syslog サーバ間のマン イン ザ ミドル位置を確立し、次に悪意をもって syslog サーバから影響を受けたデバイスに送られるセグメントで TCP ヘッダを修正することによってこの脆弱性を不正利用する可能性があります。 正常なエクスプロイトは攻撃者が影響を受けたデバイスのバッファを排出し、すべての TCP ベースの機能を DoS 状態に終って、機能することを止めさせますことを可能にする可能性があります。 影響を受けた TCP ベースの機能はセキュア シェル（SSH）、Telnet および HTTPS のような AnyConnect SSL VPN、clientless SSL VPN、および管理接続が含まれています。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-asa-syslog-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェアおよび Cisco Firepower Threat Defense （FTD）ソフトウェアに影響を与えます。 該当するソフトウェア リリースについての情報に関しては、このアドバイザリの上で Cisco バグ ID を参照して下さい。

Cisco ASA ソフトウェア リリースを判別して下さい

、管理者はデバイスにログイン Cisco どの ASA ソフトウェア リリースがデバイスで動作しているか判別し、show version コマンドを CLI で使用し、コマンドの出力を参照するためにできます。 デバイスが Cisco ASA ソフトウェア リリース 9.4(4) を実行している場合は、コマンドの出力は次のようになります。

ciscoasa# show version | include Version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.4(4)

Device Manager Version 7.4(1)

.

.

.

デバイスが Cisco Adaptive Security Device Manager （ASDM）の使用によって管理されれば、管理者はまたどのリリースがデバイスで Cisco ASDM ホーム ペインの Cisco ASDM Log In ウィンドウかデバイス ダッシュボード タブに現われる表かのリリース情報を示すことによって動作しているか判別できます。

Cisco FTD ソフトウェア リリースを判別して下さい

、管理者はデバイスにログイン Cisco どの FTD ソフトウェア リリースがデバイスで動作しているか判別し、show version コマンドを CLI で使用し、コマンドの出力を参照するためにできます。 次の例は Cisco FTD ソフトウェア リリース 6.2.0 を実行しているデバイスのためのコマンドの出力を示したものです:

> show version

---------------------[ ftd ]---------------------

Model : Cisco ASA5525-X Threat Defense (75) Version 6.2.0 (Build 362)

UUID : 2849ba3c-ecb8-11e6-98ca-b9fc2975893c

Rules update version : 2017-03-15-001-vrt

VDB version : 279

----------------------------------------------------

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性が存在する製品のセクションにリストされている製品だけ既知この脆弱性によって影響されるためにである。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、Cisco Security Advisories and Alerts ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。 不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンス プロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）では、本アドバイザリに記載されている脆弱性のエクスプロイト事例やその公表を確認していません。

出典

Cisco はこの脆弱性を報告するために J-M Roth に感謝することを望みます。

URL

https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20181003-asa-syslog-dos

改訂履歴

Version

Description

Section

Status

日付

1.0

初回公開リリース

—

Final

2018-October-03

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。