Critical

アドバイザリーID : cisco-sa-20180921-vsm

初公開日 : 2018-09-21 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 9.8

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvm52231

CVE-2018-15427

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

特定の Cisco Connected Safety and Security Unified Computing System（UCS）プラットフォームで実行中の Cisco Video Surveillance Manager（VSM）ソフトウェアの脆弱性により、認証されていないリモート攻撃者はデフォルトの静的なユーザ クレデンシャルである root アカウントを使用して、影響を受けるシステムにログイン可能になります。

この脆弱性は、特定のシステムの影響を受けるソフトウェアの root アカウントに対する、文書化されていない静的なユーザ クレデンシャルが存在していることが原因で発生します。攻撃者は、そのアカウントを使用して該当システムにログインすることで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。エクスプロイトに成功すると、攻撃者は root ユーザで影響を受けるシステムにログインし、任意のコマンドの実行が可能になります。

シスコはこの脆弱性に対処するソフトウェアアップデートをリリースしています。この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180921-vsm

該当製品

脆弱性のある製品

ソフトウェアがシスコによって事前インストールされていて、次の Cisco Connected Safety and Security Unified Computing System（UCS）プラットフォームで実行中の場合、この脆弱性は Cisco Video Surveillance Manager（VSM）ソフトウェア リリース 7.10、7.11 および 7.11.1 に影響を及ぼします。

- CPS-UCSM4-1RU-K9

- CPS-UCSM4-2RU-K9

- KIN-UCSM5-1RU-K9

- KIN-UCSM5-2RU-K9

プラットフォームの確認

Cisco VSM ソフトウェアが Cisco Connected Safety and Security UCS プラットフォームで実行中かどうかを確認するために、管理者は次の操作を実行できます。

1. Cisco Video Surveillance Operations Manager にログインします。

2. [システム設定（System Settings）] > [サーバ（Server）] の順に選択します。

3. [一般（General）] タブをクリックします。

[モデル（Model）] フィールドの値は、ソフトウェアを実行しているプラットフォームを示します。値が VMware 仮想プラットフォームの場合、システムに脆弱性はありません。値がベアメタル ハードウェア製品 ID の場合、ソフトウェアは Cisco Connected Safety and Security UCS プラットフォームで実行中です。製品 ID が脆弱なプラットフォームの製品 ID と一致している場合、システムで実行中の Cisco VSM ソフトウェア リリース、およびソフトウェアがシスコによって事前インストールされているかどうかによってはシステムに脆弱性が存在する可能性があります。

Cisco VSM リリースの確認

システムで実行中の Cisco VSM ソフトウェア リリースを確認するために、管理者は次の操作を実行できます。

1. Cisco Video Surveillance Operations Manager にログインします。

2. [システム設定（System Settings）] > [サーバ（Server）] の順に選択します。

3. [一般（General）] タブをクリックします。

[SW バージョン（SW Version）] フィールドの値は、システムで実行中の Cisco VSM ソフトウェア リリースを示します。値が 7.10.0-xxx、7.11.0-xxx、または 7.11.1-xxx の場合、ソフトウェアを実行中のプラットフォームによってはシステムに脆弱性が存在する可能性があります。

ソフトウェア リリースの番号は、Cisco Video Surveillance Operations Manager ログイン ページにも表示されます。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

シスコでは、次の場合、この脆弱性が影響を及ぼさないことを確認しています。

- Cisco VSM ソフトウェア リリース 7.9 およびそれ以前

- Cisco VSM ソフトウェア リリース 7.9 またはそれ以前がシスコによってプラットフォームに事前インストールされていて、その後、お客様がリリース 7.10、7.11、または 7.11.1 にソフトウェアをアップグレードしている場合は、CPS-UCSM4-1RU-K9 および CPS-UCSM4-1RU-K9 プラットフォームで実行中の Cisco VSM ソフトウェア リリース 7.10、7.11 および 7.11.1

- VMware ESXi プラットフォームで実行中の Cisco VSM ソフトウェア

詳細

この脆弱性は、脆弱なプラットフォームにシスコがソフトウェアをインストールする前に、影響を受けるソフトウェアの root アカウントが無効化されておらず、そのアカウントに対するデフォルトの静的なユーザ クレデンシャルが存在するために発生します。ユーザ クレデンシャルは公には文書化されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

シスコはこのアドバイザリに記載された脆弱性に対処する無償のソフトウェアアップデートをリリースしています。お客様がインストールしたりサポートを受けたりできるのは、ライセンスをご購入いただいたソフトウェア バージョンとフィーチャ セットに対してのみとなります。そのようなソフトウェアアップグレードをインストール、ダウンロード、アクセスまたはその他の方法で使用した場合、お客様は以下のリンクに記載されたシスコのソフトウェアライセンスの条項に従うことに同意したことになります。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/end-user-license-agreement.html

また、お客様がソフトウェアをダウンロードできるのは、ソフトウェアの有効なライセンスをシスコから直接、あるいはシスコ認定リセラーやパートナーから取得している場合に限ります。通常、これは以前購入したソフトウェアのメンテナンス アップグレードです。無償のセキュリティ ソフトウェア アップデートによって、お客様に新しいソフトウェア ライセンス、追加ソフトウェア フィーチャ セット、またはメジャー リビジョン アップグレードに対する権限が付与されることはありません。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

サービス契約をご利用でないお客様

シスコから直接購入したが Cisco Service Contract をご利用いただいていない場合、また、サードパーティベンダーから購入したが修正済みソフトウェアを POS から入手できない場合は、Cisco TAC に連絡してアップグレードを入手してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

無償アップグレードの対象製品であることを証明していただくために、製品のシリアル番号と、本アドバイザリの URL をご用意ください。

修正済みリリース

シスコは、Cisco VSM ソフトウェア リリース 7.12 でこの脆弱性を修正しました。

次の表に示すように、適切なリリースにアップグレードすることをお勧めします。

Cisco VSM リリース

First Fixed Release（修正された最初のリリース）

7.9 より前

脆弱性なし

7.9

脆弱性なし

7.10

脆弱、Cisco TAC に連絡

7.11

脆弱、Cisco TAC に連絡

7.12

脆弱性なし

Cisco VSM ソフトウェア リリース 7.12 にアップグレードしたくないお客様は、Cisco TAC に連絡してサポートを受けてください。

Cisco VSM ソフトウェアは、Cisco.com の Software Center から次の手順でダウンロードできます。

1. [すべて参照（Browse all）] をクリックします

2. [Connected Safety and Security] > [IP Video Surveillance] > [Video Surveillance Manager] > [Video Surveillance Media Server Software] に移動します。

3. [Video Surveillance Manager] ページの左側のペインを使用して、各リリースにアクセスします。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

本脆弱性は、シスコ内部でのセキュリティ テストによって発見されました。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180921-vsm

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 9 月 21 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。