Medium

アドバイザリーID : cisco-sa-20180905-webex-player-dos

初公開日 : 2018-09-05 16:00

バージョン 1.0 : Final

CVSSスコア : 5.5

回避策 : No workarounds available

Cisco バグ ID : CSCvi36518 CSCvi36549

CVE-2018-0457

Download CVRF

Email

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Webex Recording Format(WRF)ファイル用のCisco Webex Playerの脆弱性により、認証されていないリモートの攻撃者がサービス妨害(DoS)状態を引き起こす可能性があります。

攻撃者は、悪意のあるWRFファイルを含むリンクまたは電子メールの添付ファイルをユーザに送信し、そのファイルをCisco Webex Playerで開くようにユーザを説得することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。不正利用に成功すると、影響を受けるプレーヤーがクラッシュし、DoS状態が発生する可能性があります。

この脆弱性の詳細については、このセキュリティアドバイザリの「詳細」セクションを参照してください。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザリは、次のリンクより確認できます。

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180905-webex-player-dos

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco Webex Meetings Suiteサイトから入手できるCisco Webex Playerに影響を与えます。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザリの冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

インストールされているCisco Webex Playerのバージョンを確認するには、Cisco Webex Playerを開き、[Help] メニューから[About] を選択します。

注：自動ソフトウェアアップデートを受け取らないお客様は、ソフトウェアメンテナンスが終了したバージョンのCisco Webex Meetingsを実行している可能性があります。その場合はカスタマーサポートにお問い合わせください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

このアドバイザリの 脆弱性のある製品セクションに記載されている製品のみが、この脆弱性の影響を受けることが分かっています。

詳細

Cisco Webex Meetings Suiteサービスは、Cisco Webexによって管理および維持されるホステッドマルチメディア会議ソリューションです。Cisco Webex Playerは、オンライン会議の出席者によってWRF形式で記録されたWebex会議を再生するために使用されるアプリケーションです。Cisco Webex Playerは、Cisco Webexサイトから手動でのみインストールできます。

WRFファイル用のCisco Webexプレーヤーは、Cisco Webex Meetingsスイート（WBS31、WBS32、およびWBS33）およびCisco Webex Meetingsでのみ使用できます。該当するプレーヤーは、Cisco Webex Meetings Serverでは使用できません。

Windows、Mac OS X、およびLinuxバージョンのCisco Webex Playerは、このアドバイザリに記載されている脆弱性の影響を受けます。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。ただし、該当するCisco Webex Playerを削除するには、オペレーティングシステムのソフトウェア削除手順に従ってください。たとえば、Windowsでは、[Programs and Features] を使用して、影響を受けるプレーヤーをアンインストールします。

Cisco Webexソフトウェアをシステムから完全に削除するには、Meeting Services Removal Tool（Microsoft Windowsユーザ用）またはMac Webex Meeting Application Uninstaller（Apple Mac OS Xユーザ用）を使用します。これらのツールは、Cisco Collaborationのヘルプ記事Cisco WebEx and 3rd Party Support Utilitiesからダウンロードできます。

LinuxまたはUNIXベースのシステムからCisco Webexソフトウェアを削除するには、シスココラボレーションのヘルプ記事「How Do I Uninstall WebEx Software on a Linux or Unix Based System?（LinuxまたはUNIXベースのシステムでWebExソフトウェアをアンインストールする方法）」の手順に従います。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照ください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート（Cisco Security Advisories and Alerts）] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center（TAC）もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team（PSIRT）は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

出典

シスコは、この脆弱性を報告していただいたLiu Yongjun氏に感謝いたします。

URL

https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180905-webex-player-dos

改訂履歴

バージョン

説明

セクション

ステータス

日付

1.0

初回公開リリース

-

Final

2018 年 9 月 5 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。 本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。 また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意訳を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。 このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。